Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Verificar

GUI

CLI

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve o procedimento necessário para configurar banners de login no Cisco Secure Access Control Server (ACS) versão 5.4 CLI e GUI.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Configuração inicial do ACS

- CLI ACS e acesso GUI

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Secure ACS Release 5.4.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Note: O limite de caracteres para os banners de login "antes" e "depois" é de 250 caracteres. Você não pode configurar banners separados para a CLI e a GUI. Use a Command Lookup Tool ( somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Para configurar os banners de login na CLI e na GUI do ACS, execute estes comandos:

1. Para a mensagem do banner de login "before", faça login na GUI do ACS. Navegue até My Workspace > Login Banner e digite a mensagem desejada do banner de login "before".

2. No mesmo local, configure a mensagem desejada do banner de login "após".

Verificar

GUI

A mensagem do banner de login "antes" é exibida conforme mostrado aqui:

A mensagem do banner de login "após" é exibida conforme mostrado aqui:

CLI

A mensagem do banner de login "antes" é exibida conforme mostrado aqui:

A mensagem do banner de login "após" é exibida conforme mostrado aqui:

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.