Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Procedimento

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como desativar a tolerância a falhas no banco de dados.

Prerequisites

Requirements

O procedimento descrito neste documento requer a assistência de um DBA qualificado com acesso ao banco de dados do Agendador. (Para a Oracle, este é o esquema "tidal". Para o SQL Server, este é o banco de dados "Almirante".) A Cisco recomenda que você faça backup do banco de dados antes de concluir o procedimento descrito neste documento e antes de executar qualquer comando SQL no banco de dados.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler versão 5.3.1.x

- Banco de dados SQL 2005-2008

- SQL*Plus do Oracle 10g-11g

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter informações sobre convenções de documentos.

Procedimento

Para desativar a tolerância a falhas no banco de dados, faça o seguinte:

1. Acesse o banco de dados do Agendador do SQL*Plus ou SQL Server Management Studio.

2. Execute este comando:

UPDATE sysval SET sysval_string = 'N' WHERE (sysval_id=21);

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems