Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar memória do agente UNIX

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como ajustar a alocação de memória do Tidal Agent em uma plataforma UNIX.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

O componente descrito neste documento é o UNIX Agent.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar memória do agente UNIX

Para modificar a memória, adicione estes parâmetros ao arquivo tagent.ini do agente:

minmem=256 maxmem=512

Observação: o local padrão deste arquivo é /opt/TIDAL/Agent/bin.

Os parâmetros minmem e maxmem controlam quantos MB de memória devem ser alocados para os processos do Agente. Esses parâmetros de memória podem ser ajustados como garantia de necessidades individuais. O sistema pode precisar de mais ou menos alocações de memória padrão. O parâmetro minmem especifica a quantidade mínima de RAM que deve estar disponível. O valor padrão é 16 MB de RAM. O parâmetro maxmem especifica a quantidade máxima de RAM que deve estar disponível para os processos do Agente. O valor padrão é 48 MB de RAM.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems