Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como resolver a mensagem de erro TES_019002:Delete Node record with ID [###] failed ao tentar excluir uma conexão de agente/adaptador.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões 6.0.0, 6.0.1.170 e 6.0.1.178 do Tidal Enterprise Scheduler.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Problema

Ao tentar excluir uma conexão de agente/adaptador, a mensagem de erro TES_019002:Delete Node record with ID [###] failed é recebida.

Solução

Conclua estes passos para excluir a conexão:

1. Identifique os grupos de trabalho no painel Grupo de trabalho que têm acesso ao agente.

2. Clique na caixa de seleção na frente do nome do Agente para remover o acesso do Grupo de Trabalho ao Agente.

Observação: esse problema está documentado na ID de bug Cisco CSCtr69079 (somente clientes registrados) e será corrigido em uma versão futura do produto.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems