Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar a memória do adaptador de serviço

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar a alocação de memória para os adaptadores de serviço Tidal em execução nas plataformas Windows ou UNIX.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Os componentes descritos neste documento são os vários adaptadores de serviço Tidal.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar a memória do adaptador de serviço

Por padrão, os adaptadores têm estes valores configurados para sua memória:

Adaptador

Mín. (MB)

Máximo (MB)

E-mail

16

64

Horizonte

16

256

MSSQL

16

256

Aplicativos Oracle

16

256

Oracle DB

16

256

PeopleSoft

16

256

SAP

16

512

TA

32

32

Serviço Web

16

256

Para ajustar a memória de qualquer um desses adaptadores, um arquivo service.props precisa ser criado e configurado para especificar a quantidade de memória necessária. Neste arquivo, adicione estes parâmetros:

- JvmMinMemory=xxx (onde xxx é a quantidade de memória em MB)

- JvmMaxMemory=xxx (onde xxx é a quantidade de memória em MB)

Observação: esses parâmetros diferenciam maiúsculas e minúsculas.

O arquivo service.props precisa estar localizado em:

${TIDAL_HOME}/services{service GUID}/config directory)

O diretório de configuração precisa ser criado porque não existe por padrão. As diferentes pastas do GUID de serviço são:

- E-mail: Scheduler\master\services\{65C600D1-4316-41bd-8ED0-AB8E5F470838}

- Horizonte: Scheduler\master\services\{84E41389-A7FA-4834-9A63-3808C7B7D799}

- MSSQL: Scheduler\master\services\{CAFA6E81-E29F-4263-8E80-4928FFF416A2}

- Aplicativos Oracle: Scheduler\master\services\{DB7FB8C2-96AF-4790-9512-AFC8ECFE784D}

- Banco de Dados Oracle: Scheduler\master\services\{3EC69AA3-C8C3-4a19-8F66-F36CFDDA5BB1}

- PeopleSoft: Scheduler\master\services\{B20EC120-2EB5-4d5f-8133-73FA3722567}

- SAP: Scheduler\master\services\{51C57049-3215-44b7-ABE1-C012FF786010}

- TA: Scheduler\master\services\{A227702-9011-49e9-991D-F2E7E7055C0E}

- Serviço Web: Scheduler\master\services\{2C290052-71BA-47BC-85BB-D65E06459001}

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems