Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve um problema no Cisco Tidal Enterprise Scheduler (TES) que ocorre quando você instala o Windows Agent e recebe um erro que afirma que você deve instalar o .NET 2.

Prerequisites

Requirements

Você deve estar conectado como administrador local para concluir o procedimento neste documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Tidal Enterprise Scheduler Agent 3.x.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter informações sobre convenções de documentos.

Problema

Se você instalar o .NET 4.0 e reinicializar o servidor após a instalação, poderá receber um erro indicando que o .NET 2.0 deve estar instalado.

Esse problema ocorre porque o .NET 4.0 não instala todos os componentes das versões anteriores do .NET. Como a instalação do .NET 4.0 não é cumulativa, você deve instalar cada versão do .NET.

Solução

O Cisco Tidal Enterprise Scheduler requer apenas o .NET 2.0. Se tiver instalado, versões anteriores ou posteriores do .NET, você também deverá instalar o .NET 2.0.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems