Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Resolva o erro "Não é possível localizar FieldDescriptor para 'Erro' no ClassDescriptor da ação"Error

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece informações sobre como resolver este erro de conexão do adaptador JDE. Este erro aparece no cliente quando você testa a conexão e também é encontrado no registro de serviços do adaptador.

Development JDE connect: unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of

action

05/25 10:00:43:005[13:MD-3]: (mem=8851136/23339008) Development JDE connectInstance:

Connection failed, unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+

- Adaptador Cisco Tidal JDE

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+

- Adaptador Cisco Tidal JDE

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Resolva o erro "Não é possível localizar FieldDescriptor para 'Erro' no ClassDescriptor da ação"Error

Esse é um problema relacionado à configuração do jde.ini no servidor JDE. Ele está relacionado ao parâmetro Sistema da seção LRENGINE. Certifique-se de que o diretório existe para este parâmetro. Se ele não existir, você poderá criar o diretório. Aqui está um exemplo de um trecho de jde.ini:

[LRENGINE]

System=/E900SYS/output

Repository_Size=20

Disk_Monitor=YES

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems