Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Como configurar os registros mestres para residir em um local alternativo

Informações Relacionadas

Introduction

Por padrão, os arquivos de log mestre estão localizados no servidor mestre em um local definido. Para um Windows Master, os arquivos estão localizados na pasta TIDAL\Scheduler\master\log directory. Para um Unix Master, os arquivos estão localizados em: TIDAL/mestre/log. Este documento fornece informações sobre como configurar os logs para ir a um local alternativo.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Essas informações supõem um mestre 5.3.1 ou 6.0.x.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Como configurar os registros mestres para residir em um local alternativo

Conclua este procedimento:

1. Adicione este parâmetro ao arquivo master.props:

LogDirectory=<path>

Você precisa usar barras dianteiras no caminho. Por exemplo, para um mestre do Windows se o caminho real for D:\SystemApps\Tidal\Log, use:

LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log

Observação: o parâmetro LogDirectory diferencia maiúsculas de minúsculas.

2. O mestre precisa ser reiniciado após fazer a alteração de master.props.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems