Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve um problema com o Adaptador Cisco Tidal Enterprise Scheduler (TES) OS/400 que não captura a saída do trabalho.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler

- Adaptador OS/400

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Tidal Enterprise Scheduler versão 5.3.1 ou posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Problema

O Adaptador Cisco Tidal Enterprise Scheduler OS/400 não pode capturar a saída do trabalho se a saída não for para a saída padrão do sistema QEZJOBLOG e o nome da fila tiver que incluir JOBLOG .

Solução

Altere a fila de saída padrão do perfil do usuário da iSeries para QEZJOBLOG.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems