Contents

Introduction

Prerequisites

Componentes Utilizados

Conventions

Membro não encontrado

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve a exceção inesperada: Mensagem de erro Membro não encontrado recebida na exibição gráfica no Console de atividade do trabalho.

Prerequisites

Componentes Utilizados

Este documento pressupõe o uso de Business Views no cliente Tidal 5.3.1.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Membro não encontrado

Se você receber essa mensagem de erro no Tidal Client ao tentar usar a Exibição gráfica (também conhecida como Vistas de negócios) do Console de atividade de trabalho, faça o seguinte:

1. Desligue o Tidal Client.

2. Inicie um prompt de comando e navegue até o diretório de instalação do Tidal Client:

<drive>:\Program Files\Tidal\Scheduler\Client\

3. Digite regsvr32 xgo.ocx.

4. Se o comando for bem-sucedido, inicie o Tidal Client novamente e tente usar a Exibição gráfica no Console de atividade do trabalho.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems