Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve uma solução alternativa para o problema em que a janela de interrupção do agente/adaptador não é exibida corretamente e você não pode editar o campo Até para o Calendário.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1

- Janela Interrupção para agentes ou adaptadores quando exibida no Tidal Client versão 5.3.1

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Problema

A janela de interrupção do agente/adaptador não é exibida corretamente e você não pode editar o campo Até para o Calendário.

Solução

Este é um problema de exibição com o Tidal Client em execução no Windows 7 ou Windows 2008. Para contornar esse problema, execute o Tidal Client no modo de compatibilidade XP. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse no atalho Tidal Client e escolha Properties. Escolha a guia Compatibilidade. No Modo de compatibilidade, escolha a opção para Windows XP. Clique em OK e reinicie o Tidal Client.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems