Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Executar um Procedimento Armazenado Oracle Existente

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece instruções sobre como executar um Oracle Stored Procedure.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Tidal Master (Windows ou Unix)

- Oracle Database Adapter

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas seguintes versões de hardware e software:

- Tidal Enterprise Scheduler Master versão 5.3.1 ou posterior (incluindo as versões 6.x)

- Adaptador de Banco de Dados Oracle do Tidal Enterprise Scheduler

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Executar um Procedimento Armazenado Oracle Existente

Para executar um Oracle Stored Procedure existente no Tidal Enterprise Scheduler, o procedimento armazenado deve ter um "BEGIN" antes do procedimento armazenado e um "END;" no final (observe o ponto e vírgula). Isso deve ser feito em uma etapa no Oracle Database Adapter, e não em três etapas.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems