Contents

Introduction

Problema

Solução

Componentes necessários:

Procedimento

Introduction

Este documento descreve como ignorar o requisito Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) quando o servidor DHCP não está disponível no MX700/MX800/SX80 que executa o software CE.

Contribuído por Ramon Hernández López, engenheiro do TAC da Cisco.

Problema

Quando um MX700/MX800/SX80 recém-instalado ou após uma redefinição de fábrica para o codec, o dispositivo procura as configurações de IP via DHCP, mas se a opção DHCP estiver desativada e você tentar inserir as configurações de IP manualmente, o dispositivo rejeita as configurações e mostra uma mensagem que indica que o servidor DHCP não pode ser encontrado.

Nas notas de versão:

Os endpoints sempre usam a opção 150 na solicitação DHCP. Isso não é configurável.

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/software/ce8/release-notes/ce-software-release-notes-ce8.pdf

Solução

Componentes necessários:

- Laptop com Putty (ou software semelhante)

- Cabo USB RS232(DB9)

Procedimento

Etapa 1. Conecte-se à porta COM no codec.

Etapa 2. Obtenha o número da porta COM e defina a taxa de baud como 115200 bps.

Etapa 3. Abrir Putty, selecione Tipo de conexão: Serial, defina a velocidade como 115200 e digite o número da porta COM.

Etapa 4. Faça login com o nome de usuário como admin e a senha não é necessária.

Insira esses comandos com as informações complementares.

Atribuição de Rede xConfiguration IPv4: Estático

Endereço IPv4 da rede xConfiguration: x.x.x.x

Máscara de sub-rede IPv4 da rede xConfiguration: x.x.x.x

Gateway IPv4 da rede xConfiguration: x.x.x.x

Depois que esses comandos forem inseridos, o dispositivo aceitará o endereço IP e passará para as próximas etapas para concluir a configuração inicial.