Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Produtos Relacionados

Criação de cabo de console EX90

Verifique as pinagens do cabo

Prepare o cabo

Crie o cabo

Instale os drivers de cabo

Drivers de cabo OEM

Drivers de cabo compatíveis

Introduction

Este documento descreve como criar um cabo de console Cisco TelePresence EX90 com um cabo de dados USB CA-42 Nokia. Pode haver situações em que o agrupamento em um EX90 possa resolver um problema não relacionado ao hardware. Um cabo de console para o EX90 não é fornecido por padrão, mas um pode ser montado ou comprado.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cabo de dados USB Nokia CA-42 ou cabo compatível

Note: Se você não usar o cabo Original Equipment Manufaturer (OEM), verifique se o cabo usado contém o chip PL2303.

- ferramenta de crimpagem RJ-45

- Extremidade RJ-45

- Ferro soldador (facultativo)

- Soldador (opcional)

- Tiras de fios (opcional)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Produtos Relacionados

Este documento também pode ser usado com estes modelos do Cisco TelePresence:

- EX90

- EX60

- E20

- MX200

- MX300

Criação de cabo de console EX90

Esta seção descreve como criar um cabo de console EX90 com um cabo de dados CA-42 USB.

Verifique as pinagens do cabo

Antes de criar o cabo, localize o TX, o RX e o GRD.

Aqui está a pinagem para o cabo OEM Nokia:

Aqui está a pinagem para o cabo não OEM compatível usado neste exemplo:

Note: Os cabos compatíveis podem não ter fios que sejam das mesmas cores que os mostrados neste documento.

Prepare o cabo

Se você não tiver certeza das pinagens do cabo que está usando, corte o conector, mas deixe alguns centímetros de cabo.

1. Use um multímetro para localizar o TX, o RX e o GND.

2. Remova o revestimento da TX, RX e GND.

Tip: É uma boa ideia soldar as extremidades dos fios para facilitar o trabalho com eles.

Crie o cabo

Crimpe o RJ-45 na extremidade USB do cabo. Verifique se o TX, RX e GND estão nas posições corretas antes de você gritar.

Instale os drivers de cabo

Drivers de cabo OEM

Descarregue os drivers para o cabo CA-42 OEM do site Prolific . Usar convidado/convidado para o nome de usuário/senha. Clique no link para PL2303 USB to Serial Drivers (Drivers USB para serial).

- Para o Microsoft (MS) Windows, localize este arquivo: PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.7.0.zip. Este arquivo contém todos os drivers do MS Windows.

- Para o Macintosh, localize o driver apropriado com base no nível do sistema operacional (SO).

Drivers de cabo compatíveis

- Para MS Windows, use o driver serial PS2303 de usbserialdrivers.com .

- Para o Macintosh, baixe os drivers para:

- OS X 10.5 e anterior de usbserialdrivers.com

- OS X 10.6 de osx-pl2303.sourceforge.net

- OS X 10.7 do noelflash.com