Contents

Introduction

Informações de Apoio

Troubleshoot

Chamada direta IP para IP através do H323

Configuração de CLI

Configuração de GUI

Fluxo de chamada H323

Chamada direta IP para IP através do SIP

Configuração de CLI

Configuração de GUI

Fluxo de chamada SIP

Diagnóstico

Introduction

Este documento descreve como fazer uma chamada de vídeo IP ponto a ponto entre dois dispositivos que estão na mesma rede para isolar a possibilidade de problemas de WAN ou de dispositivo de infraestrutura.

Informações de Apoio

Às vezes, pode haver problemas com qualidade de chamada (áudio/vídeo), conectividade de chamada ou áudio/vídeo unidirecional. Há vários dispositivos envolvidos na configuração completa da chamada, portanto o problema pode ser difícil de ser solucionado.

A WAN pode ser um dos motivos para a qualidade ruim da chamada se não estiver configurada corretamente ou se os valores de Qualidade de Serviço (QoS) não estiverem marcados corretamente ao longo da rota da chamada. Também há a possibilidade de que o Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) ou o Cisco Unified Communications Manager (CUCM) possam causar o problema se houver um problema de configuração.

Este documento descreve um método que você pode usar para testar se o dispositivo em si é a causa do problema ou se há outros fatores (como a WAN ou os dispositivos de infraestrutura) que causam o problema.

Troubleshoot

É possível fazer chamadas entre dois dispositivos nestes dois cenários:

- Quando ambos os dispositivos estiverem na mesma rede.

- Quando ambos os dispositivos estão em IPs públicos e podem ser acessados um do outro.

Essas chamadas só podem ser feitas quando o endereço IP de um dispositivo é discado do outro dispositivo. O endereço IP pode ser discado via H323 ou Session Initiation Protocol (SIP).

Chamada direta IP para IP através do H323

Esta seção fornece as configurações padrão H323 que permitem que as chamadas sejam feitas diretamente entre dois pontos finais. Você pode optar por implementar essas configurações usando a CLI do dispositivo ou a GUI.

Note: Essas configurações são necessárias em ambos os dispositivos.

Configuração de CLI

Para implementar essa configuração via CLI, estabeleça uma sessão Secure Shell (SSH) para o dispositivo e faça login com as credenciais do administrador. Depois de fazer login, use estas informações para configurar o dispositivo:

xConfiguration H323 Profile 1 CallSetup Mode: Direct

xConfiguration Conference 1 DefaultCall Protocol: H323

xConfiguration NetworkServices H323 Mode: On

Configuração de GUI

Conclua estes passos para implementar essa configuração via GUI:

1. Faça login na GUI do endpoint.

2. Navegue até Configuração > Configuração do sistema e clique na guia Conferência no lado esquerdo da tela:

3. Na seção DefaultCall, escolha H323 no menu suspenso Protocol e clique em Save:

4. Navegue até Configuração > Configuração do sistema e clique na guia H323 no lado esquerdo da tela. Na seção Profile 1, escolha Direct no menu suspenso CallSetup Mode e clique em Save:

5. Navegue até Configuration > System Configuration e clique na guia Network Services no lado esquerdo da tela. Escolha On no menu suspenso H323 Mode e clique em Save:

Fluxo de chamada H323

Esta imagem ilustra o fluxo de chamada quando H323 é usado:

Chamada direta IP para IP através do SIP

Esta seção fornece as configurações SIP padrão que permitem que as chamadas sejam feitas diretamente entre dois endpoints. Você pode optar por implementar essas configurações usando a CLI do dispositivo ou a GUI.

Note: Essas configurações são necessárias em ambos os dispositivos.

Configuração de CLI

Para implementar essa configuração via CLI, estabeleça uma sessão SSH para o dispositivo e faça login com as credenciais do administrador. Depois de fazer login, use estas informações para configurar o dispositivo:

xConfiguration NetworkServices SIP Mode: On

xConfiguration SIP Profile 1 Proxy 1 Address: ""

xConfiguration SIP Profile 1 Proxy 1 Discovery: Manual

xConfiguration Conference 1 DefaultCall Protocol: SIP

Configuração de GUI

Conclua estes passos para implementar essa configuração via GUI:

1. Faça login na GUI do endpoint.

2. Navegue até Configuration > System Configuration e clique na guia Network Services no lado esquerdo da tela. Escolha On no menu suspenso SIP Mode (Modo SIP) e clique em Save (Salvar).

3. Navegue até Configuração > Configuração do sistema e clique na guia SIP no lado esquerdo da tela. Verifique se a seção Proxy 1 está em branco e clique em Salvar:

4. Navegue até Configuração > Configuração do sistema e clique na guia Conferência no lado esquerdo da tela. No painel DefaultCall, escolha SIP no menu suspenso Protocol e clique em Save.

Fluxo de chamada SIP

Esta imagem ilustra o fluxo de chamada quando o SIP é usado:

Diagnóstico

Nesse ponto, você pode discar o endereço IP de um dispositivo do outro dispositivo e verificar se a chamada está conectada corretamente. Se a chamada passar conforme esperado, não há necessidade de se concentrar mais nas configurações do dispositivo de infraestrutura para isolar o problema.

Se o mesmo problema persistir, então o problema está no dispositivo em si ou na rede (se a chamada for feita pela WAN).