Contents

Introduction

Meu computador está conectado à entrada DVI-I do TANDBERG EX90, mas a área de trabalho não é exibida na tela. Por quê?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence System EX90.

P. Meu computador está conectado à entrada DVI-I do TANDBERG EX90, mas a área de trabalho não é exibida na tela. Por quê?

Pode haver várias razões para isso:A.

A fonte de entrada do EX90 está definida como DVD

Se as entradas DVI-I/PC e HDMI/DVD estiverem conectadas, verifique se a fonte de entrada está definida como PC.

1. Toque no ícone Ajustes no canto inferior esquerdo do menu principal do InTouch.

2. Selecione Configurações > Origem e defina a origem como PC. Observe que o ícone do seletor Origem só ficará visível se ambas as fontes de entrada estiverem conectadas.

O EX90 não detecta o tipo de fonte de entrada DVI-I

A entrada DVI-I do TANDBERG EX90 é capaz de ler sinais de entrada analógicos e digitais. O EX90 detectará automaticamente o tipo de sinal por padrão. No entanto, em algumas situações, pode ser necessário configurar manualmente o EX90 para o tipo de sinal de entrada correto.

1. Toque no ícone Ajustes no canto inferior esquerdo do menu principal do InTouch.

2. Selecione Settings > Display settings e defina o DVI Mode.

O computador não suporta a resolução

O computador não é capaz de executar nenhuma das resoluções de entrada suportadas definidas no EX90.

A placa gráfica do computador não tem o driver mais recente instalado

Verifique se você está executando o driver mais recente disponível do fornecedor da sua placa gráfica.

Os cabos não estão conectados corretamente

Verifique se os cabos estão conectados.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems