Contents

Introduction

O TANDBERG EX90 é compatível com outros endpoints da TANDBERG?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence System EX90.

P. O TANDBERG EX90 é compatível com outros endpoints da TANDBERG?

O TANDBERG EX90 é um sistema totalmente compatível com padrões e se conecta a todos os endpoints TANDBERG atuais de vídeo de PC usando Movi, sistemas de desktop, decodificadores, sistemas de sala de perfil e o Telepresence T3.A.

Para obter mais informações sobre interoperabilidade, consulte as notas de versão da versão de software relevante (plataforma TC).

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems