Contents

Introduction

Qual é o nome de usuário e a senha padrão do TANDBERG EX90?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence System EX90.

P. Qual é o nome de usuário e a senha padrão do TANDBERG EX90?

O nome de usuário padrão é "admin" e a senha "" (em branco) para o TANDBERG EX90.A.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems