Contents

Introduction

Como redefino o TANDBERG EX90 para as configurações de fábrica?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence System EX90.

P. Como redefino o TANDBERG EX90 para as configurações de fábrica?

Esta resposta é válida somente para o TANDBERG EX90.A.

1. Desconecte o cabo de alimentação.

2. Reconecte o cabo de alimentação.

3. Mantenha o botão liga/desliga pressionado imediatamente quando o LED verde no canto inferior esquerdo se acender. Mantenha pressionado até que o LED apague e ligue novamente após aproximadamente 10 segundos.

4. Solte o botão liga/desliga e pressione-o duas vezes em 2 segundos.

O TANDBERG EX90 agora é redefinido para os padrões de fábrica.

Uma redefinição de fábrica também pode ser executada executando um único comando API.

Efetue login no TANDBERG EX90 como administrador usando SSH (Secure Shell):

1. Execute o comando API: xCommand systemunit FatoryReset Confirmar: Yes

2. O sistema será reinicializado

O procedimento será redefinido ou excluído:

- Todas as senhas para o padrão de fábrica

- Todas as configurações para o padrão de fábrica, incluindo as configurações SIP e H.323

- Lista telefônica local

- Todos os logs

- informação de DHCP

O procedimento não excluirá as teclas de opção e versão do software.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems