Contents

Introduction

Quando o TMS usará URIs H.323 para discagem?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Management Suite.

P. Quando o TMS usará URIs H.323 para discagem?

Se a zona IP à qual um sistema está associado tem o nome de domínio URI definido, o TMS assume que qualquer sistema nessa zona registrado em um gatekeeper H.323 pode fazer ou receber chamadas H.323 usando URIs para o alias.A.

O TMS não discará URI entre dois sistemas associados à mesma zona IP, mas discará pelo E.164. Se os sistemas estiverem associados a diferentes zonas IP e ambas tiverem o nome de domínio URI definido, o TMS usará um URI anexando o nome de domínio URI ao alias do sistema a ser chamado.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems