Contents

Introduction

Por que clicar no ícone Telnet de um sistema gera um erro "A página da Web não pode ser exibida" ao usar o Internet Explorer?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo está relacionado ao Cisco TelePresence Management Suite.

P. Por que clicar no ícone Telnet de um sistema gera um erro "A página da Web não pode ser exibida" ao usar o Internet Explorer?

R. A Microsoft desabilitou a capacidade de abrir URLs Telnet no Internet Explorer, tornando essa funcionalidade indisponível ao usar o Internet Explorer como um navegador da Web para o TMS.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems