Contents

Introduction

Posso ter vários servidores TMS gerenciando o mesmo sistema?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Management Suite.

P. Posso ter vários servidores TMS gerenciando o mesmo sistema?

Não, um sistema só pode ser gerenciado por uma única instalação do TMS. A instalação do TMS é composta por todos os servidores TMS que estão compartilhando o mesmo banco de dados back-end. Os sistemas ainda podem ser gerenciados por outros dispositivos que monitoram SNMP ou outros serviços, mas não podem entrar em conflito com as configurações de gerenciamento aplicadas pelo TMS.A.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems