Contents

Introduction

Qual é o MTBF no TMS Appliance Server?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Management Suite.

P. Qual é o MTBF no TMS Appliance Server?

O MTBF (tempo médio entre falhas) do TMS Appliance Server é de 45500 horas (5,19 anos). A.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems