Contents

Introduction

Por que recebo a mensagem "Access to TMS Denied" (Acesso ao TMS negado) ao fazer login no TMS?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo está relacionado ao Cisco TelePresence Management Suite.

P. Por que recebo a mensagem "Access to TMS Denied" (Acesso negado ao TMS) ao fazer login no TMS?

R. Esta mensagem é exibida quando o usuário que fez login não tem permissões no TMS. Verifique os grupos de usuários do TMS dos quais o usuário é membro e corrija as permissões do grupo ou adicione o usuário a um grupo com as permissões de TMS desejadas.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems