Contents

Introduction

Por que o TMS informa "Sem resposta HTTP" para um sistema MXP quando posso me conectar a ele usando meu navegador da Web?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo está relacionado ao Cisco TelePresence Management Suite.

P. Por que o TMS informa "Sem resposta HTTP" para um sistema MXP quando posso me conectar a ele usando meu navegador da Web?

R. O TMS precisa usar HTTP ou HTTPS para se conectar a sistemas MXP.

Certifique-se de que a rede permita HTTP ou HTTPS do servidor TMS usando o navegador no próprio servidor TMS. Se você puder se conectar ao sistema MXP a partir do servidor TMS, mas não a partir do aplicativo TMS:

1. No TMS, vá para Systems > Navigator.

2. Selecione o endpoint e clique na guia Connection.

3. Verifique se o endereço IP ou DNS do sistema está correto.

4. Verifique também se há um proxy da Web na rede que exija autenticação, pois isso bloqueia os serviços do TMS.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems