Contents

Introduction

Posso usar HTTPS ao fazer login no TMS?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Management Suite.

P. Posso usar HTTPS ao fazer login no TMS?

Por padrão, o HTTPS não está habilitado no TMS. Consulte o documento A.TANDBERG Secure Management para obter mais informações sobre como habilitar HTTPS no TMS.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems