Contents

Introduction

Quanta largura de banda o TMS usa para gerenciar um sistema?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Management Suite.

P. Quanta largura de banda o TMS usa para gerenciar um sistema?

O TMS não mantém conexões constantes com sistemas e, portanto, não consome largura de banda para sistemas o tempo todo. O TMS é acionado por evento, o que significa que as conexões são estabelecidas conforme a necessidade, com base em algum evento ou disparo que acontece&mdash;como conectar uma chamada.A.

A largura de banda usada por sistema é, portanto, completamente dependente da atividade de cada sistema ou da frequência com que ele é gerenciado. As conexões geralmente são somente texto e muito leves, exceto para atualizações de software. Uma chamada básica em um endpoint MXP, por exemplo, gera menos de 140 kb do tráfego de gerenciamento total. O uso da largura de banda na extremidade do sistema para o gerenciamento é geralmente considerado negligível. O consumo de largura de banda na extremidade do TMS dependerá de quantos sistemas estão sendo gerenciados e da sua atividade. O consumo de largura de banda para gerenciamento normalmente não é uma causa para nenhuma alteração na rede.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems