Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Recupere a senha da conta Localadmin no VSM que executa o Redhat Linux

Recupere a senha da conta Localadmin no VSM que executa o SUSE Linux

Introduction

Este documento descreve como recuperar a senha da conta de login localadmin em um Cisco Video Surveillance Server (VSM) 7.x.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Video Surveillance Server 7.x.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Recupere a senha da conta Localadmin no VSM que executa o Redhat Linux

Etapa 1. Usar o console para se conectar ao servidor VSM e reinicializá-lo.

Etapa 2.  Quando o sistema começar a inicializar, pressione qualquer tecla para entrar no menu GRUB como mostrado na imagem;

Etapa 3. Digite e no menu grub e pressione enter conforme mostrado na imagem:

Etapa 4. Selecione a linha que começa com a palavra kernel com o uso das teclas de seta e digite e novamente e pressione enter como mostrado na imagem;

Etapa 5. Quando você vir esta tela, insira um espaço e digite 1 e pressione enter como mostrado na imagem:

Etapa 6. Quando voltar ao menu GRUB, digite b para inicializar:

Etapa 7. Agora você deve estar no modo de usuário único, como mostrado na imagem:

Etapa 8. Digite o comando passwd localadmin para redefinir a senha localadmin e digite a nova senha:

Etapa 9. Digite reboot e pressione enter para reinicializar o sistema:

Etapa 10. Assim que o sistema inicializar, você poderá fazer login com sua nova senha.

Recupere a senha da conta Localadmin no VSM que executa o SUSE Linux

Etapa 1. Usar o console para se conectar ao servidor VSM e reinicializá-lo.

Etapa 2.  Quando o sistema iniciar, use as teclas de seta para parar o relógio ao lado do SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1;

Etapa 3. Nas Opções de Inicialização, digite o texto: init=/bin/bash, em seguida, pressione enter como mostrado na imagem;

Passo 4. Você verá a sequência de inicialização normal, exceto que ela termina um pouco cedo em um prompt bash como mostrado na imagem;

Etapa 5. Digite o comando passwd localadmin para redefinir a senha localadmin e digite a nova senha como mostrado na imagem;

Etapa 6. Digite reboot -f e pressione enter para reinicializar o sistema como mostrado na imagem;

Etapa 7. Quando o sistema inicializar, você poderá fazer login com sua nova senha.