Contents

Introduction

Informações de Apoio

Verifique o problema

Recuperação

Introduction

Este documento descreve como se recuperar de um banco de dados de servidor em espera de alta disponibilidade (HA) do Video Surveillance Manager (VSM) que fica vazio quando a configuração de HA é excluída.

Informações de Apoio

O recurso HA no VSM usa replicação simétrica do MySQL para manter sincronizados os dois bancos de dados dos servidores do Operations Manager (VSOM). A configuração inicial do HA substitui o banco de dados do VSOM do servidor de standby para que um snapshot do banco de dados do servidor primário possa ser copiado.

Quando o HA é excluído, o banco de dados no servidor em espera é limpo.

Verifique o problema

Use este comando da raiz para verificar se o banco de dados foi limpo:

echo "select object,name,objecttype,VSMCSOFTWAREVERSION from server;" | /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/bin/mysql — defaults-file=/usr/BWhttpd/vsom_be/db/db.cnf VSOM

Deve haver pelo menos uma linha que volte.

Recuperação

A recuperação executa algumas etapas da linha de comando:

service cisco stop

/usr/BWhttpd/bin/init_vsom_mysql start

cd /usr/BWhttpd/cdaf_be/db/

bash database_create.sh

cd /usr/BWhttpd/vsom_be/db

bash database_create.sh

service cisco start

Navegue até a página de login da GUI do VSOM e faça login como admin com a senha admin. Pode levar alguns minutos para que os bancos de dados se organizem e estejam prontos para o login, então seja paciente.

O sistema solicitará que você defina a senha do administrador como se fosse uma nova instalação.

Depois de definir a senha e garantir que o servidor em standby esteja em um estado funcional, você pode navegar até o servidor primário e criar o HA novamente.