Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurações

Configuração de computador central - Arquivos OMPROUTE

Configuração do mainframe - Pilha TCP/IP

Configuração do mainframe - Definições de VTAM e Início do TCP/IP

Configuração do roteador

Exibe no roteador

Aparece em mainframe

Exibições de VTAM no console do sistema

Informações de roteamento exibidas em TSO do comando netstat

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve exemplos de configurações de host e roteador para executar o procedimento OMPROUTE no mainframe para trocar atualizações de roteamento com o resto da rede TCP/IP. O OMPROUTE é frequentemente usado, como neste exemplo, em conjunto com um Endereço IP Virtual (VIPA), que permite que o endereço IP do mainframe configurado nos clientes seja independente de qualquer interface de canal. Isso fornece redundância para o canal. Originalmente, a implementação TCP/IP do mainframe da IBM suportava somente o Routing Information Protocol (RIP) como um protocolo de roteamento, com o uso do procedimento OROUTED. O OMPROUTE mais recente é compatível com RIP V1 ou V2 e Open Shortest Path First (OSPF). A IBM recomenda que o OMPROUTE seja usado em vez de OROUTED, e eventualmente a IBM removerá o suporte para OROUTED.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

A versão do software Cisco IOS® usada para esta configuração foi 12.1(3a)T2 com microcódigo xCPA 27-9, que foi a mais recente no momento em que isso foi testado. No entanto, se você estiver usando a CLAW, ela deve funcionar com qualquer versão do Cisco IOS Software. O uso do CMPC+ requer um mínimo do Cisco IOS Software Release 12.1T.

O roteador era um Cisco 7206 com um adaptador de porta xCPA. Como alternativa, um roteador Cisco 7500 com uma placa CIP pode ser usado com pequenas alterações na configuração, como observado mais adiante neste documento.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configurações

Configuração de computador central - Arquivos OMPROUTE

A configuração de OMPROUTE no mainframe é muito semelhante à configuração de OROUTED. O OMPROUTE também usa no mínimo dois arquivos de configuração. Você deve apontar para o local desses arquivos de configuração, no espaço de endereço OMVS, com estas duas variáveis de ambiente:

- export resolvedor_conf=/etc/resolv.conf

- export omproute_file=/etc/omproute.conf

Este é um exemplo do conteúdo de resolvedor_conf:

TCPJobName TCPIP

DomainOrigin cisco.com

domain cisco.com

Datasetprefix TCPIP

HostName P390

Messagecase mixed

O omproute_file dependerá se o RIP ou OSPF está sendo usado. Este é um exemplo de configuração para RIP:

;

Originate_RIP_Default Condition=Always Cost=1

;

RIP_Interface IP_Address=10.64.3.34

Name=LDIPTG

Subnet_Mask=255.255.255.240

Receive_Dynamic_Nets=YES

Receive_Dynamic_Subnets=YES

MTU=1470

Destination_Addr=10.64.3.33

;

RIP_Interface IP_Address=10.64.3.17

Name=VIPALINK

Subnet_Mask=255.255.255.240

MTU=1470

;

Para o OSPF, há mais opções de configuração disponíveis, que incluem a capacidade de fazer o mainframe atuar como uma área de stub. Isso pode reduzir significativamente as atualizações de roteamento de carga que são colocadas no canal quando muitas partições lógicas (LPARs) estão se conectando no mesmo canal. Este é um exemplo:

Area Area_Number=0.0.0.0 Authentication_Type=None Stub_Area=NO

;

Comparison=Type2

;

AS_Boundary_Routing Import_Subnet_Routes=YES

Import_Direct_Routes=YES

;

OSPF_Interface IP_Address=10.64.3.34

Name=LDIPTG

Subnet_Mask=255.255.255.240

Attaches_To_Area=0.0.0.0

MTU=1470

Destination_Addr=10.64.3.33

Hello_Interval=30

Dead_Router_Interval=120

;

OSPF_Interface IP_Address=10.64.3.17

Name=VIPALINK

Subnet_Mask=255.255.255.240

Configuração do mainframe - Pilha TCP/IP

O conjunto de dados de perfil TCP/IP não exige nenhuma configuração especial para OMPROUTE, além do fato de que você deve comentar toda a configuração de rota estática e padrão e a seção BSDROUTINGPARMS (que é usada somente por OROUTED). Este extrato mostra apenas o que deve ser comentado e os parâmetros aos quais os arquivos de configuração OMPROUTE se referem:

TCPIP Profile dataset

---------------------

-----------------------------------------------------------------------

; Hardware definitions:

-----------------------------------------------------------------------

; NOTE: To use these device and link statements, update the statements

; to reflect your installation configuration and remove the semicolon

;

DEVICE DIPTG MPCPTP

LINK LDIPTG MPCPTP DIPTG

DEVICE VIPADEV VIRTUAL 0

LINK VIPALINK VIRTUAL 0 VIPADEV

;

;

; -----------------------------------------------------------------------

;

; HOME Internet (IP) addresses of each link in the host.

;

; NOTE: To use this home statement, update the ipaddress and linknames

; to reflect your installation configuration and remove the semicolon

;

HOME

10.64.3.17    VIPALINK

10.64.3.34    LDIPTG

; -----------------------------------------------------------------------

;

; IP routing information for the host. All static IP routes should

; be added here.

;

; NOTE: To use this GATEWAY statement, update the addresses and links

; to reflect your installation configuration and remove the semicolon

;

; GATEWAY

;

; Direct Routes - Routes that are directly connected to my interfaces.

;

; Network  First Hop  Link Name Packet Size  Subnet Mask  Subnet Value

; 10           =       CIS1      1500       0.255.255.0    0.101.1

; 10           =       LDIPTG    1500       0.255.255.240  0.64.3.32

; 9            =       LIS1      1500       0.255.255.0    0.117.56.0

; 130.50       =       TR1       2000       0.0.255.0      0.0.10.0

; 193.5.2      =       ETH1      1500       0

; 9            =       FDDI1     4000       0.255.255.0    0.67.43.0

; 193.7.2.2    =       SNA1      2000       HOST

;

; Indirect Routes - Routes that are reachable through routers on my

;     network.

;

; Network     First Hop   Link Name Packet Size  Subnet Mask  Subnet Value

; DEFAULTNET  10.64.3.33  LDIPTG    DEFAULTSIZE  0

; 193.12.2    130.50.10.1 TR1       2000         0

; 10.5.6.4    193.5.2.10  ETH1      1500         HOST

;

; Default Route - All packets to an unknown destination are routed

;   through this route.

;

; Network     First Hop   Link Name Packet Size  Subnet Mask  Subnet Value

; DEFAULTNET  9.67.43.1   FDDI1     DEFAULTSIZE  0

;

; -----------------------------------------------------------------------

;

; orouted Routing Information

;

; if you are using orouted, comment out the GATEWAY statement and

; update the BSDROUTINGPARMS statement to reflect your installation

; configuration and remove the semicolon

;

;    Link     Maxmtu   Metric   Subnet Mask     Dest Addr

; BSDROUTINGPARMS false

; LDIPTG       1500       0     255.255.255.240 10.64.3.33

; VIPALINK     1500       0     255.255.255.240 0

;    TR1       2000       0     255.255.255.0   0

;    ETH1      1500       0     255.255.255.0   0

;    FDDI1  DEFAULTSIZE   0     255.255.255.0   0

; ENDBSDROUTINGPARMS

!--- Note that all of the last two sections have been commented out.

Configuração do mainframe - Definições de VTAM e Início do TCP/IP

As atualizações de roteamento podem ser trocadas através de conexões CLAW ou CMPC+. Se você estiver usando a CLAW, nenhuma configuração adicional será necessária no mainframe. Este exemplo usa CMPC, que requer uma entrada de lista de recursos de transporte (TRL) VTAM. Este é o membro VTAM:

DIPTGTRL VBUILD TYPE=TRL

*

*

DIPTG  TRLE  LNCTL=MPC,MAXBFRU=16,READ=(E24),WRITE=(E25)

*

O TRL deve ser ativado antes que a tarefa de início do TCPIP seja iniciada. Por exemplo:

V NET,ACT,ID=DIPTRL1,UPDATE=ALL

IST097I VARY ACCEPTED

ISTTRL ACTIVE

Em seguida, ative a tarefa de início do TCP/IP com o comando de console S TCPIP MVS. Quando a tarefa de início do TCP/IP estiver em execução, o procedimento OMPROUTE poderá ser iniciado, com o uso de linguagem de controle de tarefas (JCL) como uma tarefa iniciada ou a partir do espaço de endereço OMVS. Para iniciar no OMVS, emita estes comandos:

cd /usr/lpp/tcpip/sbin

omproute &

Para verificar se o OMPROUTE está em execução, emita este comando de console, onde p390 é o ID de usuário no qual o demon OMPROUTE foi iniciado:

d omvs,u=p390

Configuração do roteador

O CLAW e o CMPC devem ser especificamente configurados para enviar broadcasts pelo canal, com a palavra-chave broadcast. Por exemplo, para CLAW:

claw 0100 20 10.101.1.10 P390D C7000D TCPIP TCPIP broadcast

Neste exemplo, o CMPC+ está em uso, portanto estas são as partes relevantes da configuração do roteador:

!

interface Channel2/0

ip address 10.64.3.33 255.255.255.240

ip ospf network point-to-multipoint

no keepalive

cmpc 0100 24 DIPTG READ

cmpc 0100 25 DIPTG WRITE

tg DIPTG    ip 10.64.3.34 10.64.3.33 broadcast

router ospf 1

network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

!

Se este tivesse sido um roteador Cisco 7500 com uma placa CIP em vez de um 7200 com um adaptador de porta xCPA, a instrução tg teria sido configurada na interface virtual /2. Observe o comando ip ospf network point-to-multipoint, necessário para que o OSPF funcione corretamente. A interface do canal é considerada uma interface multiponto muito semelhante ao Frame Relay. Se você não quiser executar o OSPF em toda a rede, poderá executá-lo somente na própria interface de canal e usar a redistribuição entre outros protocolos de roteamento. Por exemplo:

!

router eigrp 1

redistribute ospf 1

passive-interface Channel2/0

network 10.0.0.0

no eigrp log-neighbor-changes

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

redistribute eigrp 1

network 10.64.3.33 0.0.0.0 area 0

!

Exibe no roteador

diplodocus# show extended channel 2/0 status

Path: 0100  -- ESTABLISHED

Command    Selective   System     Device    CU

Dev    Connects    Retries    Cancels    Reset    Reset    Errors    Busy

24        30         21          1         0        0        0        0

25        29         0           1         0        0        0        0

Blocks         Bytes         Dropped Blk         Memd

Dev-Lnk    Read    Write    Read    Write    Read    Write    wait    Con

24-00       29       6      3484     789      0        0       0       Y

25-00        9      29       801    3920      0        0       0       Y

Path 0100

Total:      38      35      4285    4709      0        0       0

Last statistics 0 seconds old, next in 10 seconds

diplodocus# show extended channel 2/0 cmpc

Path    Dv    TGName    Dir    Bfrs     Status

CMPC   0100     24     DIPTG  READ  16  Active+

CMPC   0100     25     DIPTG  WRITE 16  Active+

diplodocus# show ip ospf i

Channel2/0 is up, line protocol is up

Internet Address 10.64.3.33/28, Area 0

Process ID 1, Router ID 200.100.100.9, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT,

Cost: 4

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT,

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

Hello due in 00:00:10

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 10.64.3.17

Suppress hello for 0 neighbor(s)

diplodocus# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address       Interface

10.64.3.17       1    FULL/  -        00:01:35

Neighbor is up for 00:04:01           10.64.3.34  Channel2/0

diplodocus# show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.64.3.1 to network 0.0.0.0

1.0.0.0/27 is subnetted, 1 subnets

C 1.1.1.0 is directly connected, Loopback1

200.100.100.0/29 is subnetted, 1 subnets

C 200.100.100.8 is directly connected, Loopback0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks

D 10.0.0.0/8 is a summary, 00:06:40, Null0

C 10.64.3.0/28 is directly connected, Ethernet6/0

O E2 10.64.3.17/32 [110/1] via 10.64.3.34, 00:03:57, Channel2/0

O 10.64.3.16/28 [110/5] via 10.64.3.34, 00:03:57, Channel2/0

C 10.64.3.32/28 is directly connected, Channel2/0

S 10.64.3.34/32 [1/0] via 10.64.3.34, Channel2/0

S 10.64.3.37/32 [1/0] via 10.64.3.37, Channel2/0

C 10.64.3.48/28 is directly connected, Serial1/3.1

C 10.64.3.128/28 is directly connected, Serial1/3.2

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.64.3.1

Aparece em mainframe

Exibições de VTAM no console do sistema

D NET,TRL

IST097I DISPLAY ACCEPTED

ST350I DISPLAY TYPE = TRL 042

IST1314I TRLE = DIPTG   STATUS = ACTIV       CONTROL = MPC

IST1454I 1 TRLE(S) DISPLAYED

IST314I END

D NET,TRL,TRLE=DIPTG

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = DIPTG, TYPE = TRLE 045

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST087I TYPE = LEASED   , CONTROL = MPC , HPDT = YES

IST1715I MPCLEVEL = HPDT       MPCUSAGE = SHARE

IST1577I HEADER SIZE = 4092 DATA SIZE = 60 STORAGE = ***NA***

IST1221I WRITE DEV = 0E25 STATUS = ACTIVE     STATE = ONLINE

IST1577I HEADER SIZE = 4092 DATA SIZE = 60 STORAGE = DATASPACE

IST1221I READ  DEV = 0E24 STATUS = ACTIVE     STATE = ONLINE

IST314I END

Informações de roteamento exibidas em TSO do comando netstat

netstat route exibe a tabela de roteamento. Por exemplo:

===> netstat route

EZZ2350I MVS TCP/IP NETSTAT CS V2R7       TCPIP NAME: TCPIP       15:56:33

EZZ2755I Destination       Gateway       Flags  Refcnt  Interface

EZZ2756I -----------       -------       -----  ------  ---------

EZZ2757I 10.0.0.0          10.64.3.33    UG     000000  LDIPTG

EZZ2757I 10.64.3.32        0.0.0.0       U      000000  LDIPTG

EZZ2757I 10.64.3.33        0.0.0.0       UH     000000  LDIPTG

o dispositivo netstat exibe o status e assim por diante de todos os dispositivos ou links conectados. Por exemplo:

===> netstat device

EZZ2350I MVS TCP/IP NETSTAT CS V2R7   TCPIP NAME: TCPIP    15:58:04

EZZ2760I DevName: LOOPBACK     DevType: LOOPBACK  DevNum: 0000

EZZ2761I   LnkName: LOOPBACK       LnkType: LOOPBACK    Status: Ready

EZZ2762I     NetNum: 0  QueSize: 0   ByteIn: 0000004278   ByteOut: 0000004278

EZZ2768I   BSD Routing Parameters:

EZZ2769I     MTU Size: 00000  Metric: 00

EZZ2770I     DestAddr: 0.0.0.0  SubnetMask: 0.0.0.0

EZZ2810I   Multicast Specific:

EZZ2811I     Multicast Capability: No

EZZ2760I DevName: DIPTG      DevType: MPC       DevNum: 0000

EZZ2761I   LnkName: LDIPTG       LnkType: MPC    Status: Ready

EZZ2762I     NetNum: 0  QueSize: 0   ByteIn: 0000001848   ByteOut: 0000001936

EZZ2768I   BSD Routing Parameters:

EZZ2769I     MTU Size: 01470  Metric: 01

EZZ2770I     DestAddr: 0.0.0.0  SubnetMask: 255.255.255.240

EZZ2810I   Multicast Specific:

EZZ2811I     Multicast Capability: Yes

EZZ2812I     Group            RefCnt

EZZ2813I     -----            ------

EZZ2814I     224.0.0.5        0000000001

EZZ2814I     224.0.0.1        0000000001

EZZ2760I DevName: VIPADEV     DevType: VIPA      DevNum: 0000

EZZ2761I   LnkName: VIPALINK       LnkType: VIPA    Status: Ready

EZZ2762I     NetNum: 0  QueSize: 0   ByteIn: 0000000000   ByteOut: 0000000000

EZZ2768I   BSD Routing Parameters:

EZZ2769I     MTU Size: 01470  Metric: 01

EZZ2770I     DestAddr: 0.0.0.0  SubnetMask: 255.255.255.240

EZZ2810I   Multicast Specific:

EZZ2811I     Multicast Capability: No

Há muitas outras opções disponíveis com o netstat. Você pode emitir o netstat ? para exibir todos.

Informações Relacionadas

- Suporte à tecnologia IBM

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems