Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Excesso de fila de entrada

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento discute o estouro da fila de entrada em uma interface.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Excesso de fila de entrada

Cada interface possui uma fila de entrada na qual os pacotes de entrada são colocados para aguardar o processamento pelo Processador de Roteamento (RP). Frequentemente, a taxa de pacotes de entrada colocados na fila de entrada excede a taxa na qual o RP pode processar os pacotes.

Cada fila de entrada tem um tamanho que indica o número máximo de pacotes que podem ser colocados na fila. Quando a fila de entrada fica cheia (o número máximo de pacotes está na fila), a interface descarta pacotes de entrada adicionais.

A interface entra em um modo de otimização no qual os pacotes de entrada não são aceitos. O período de limitação permite que o RP processe o registro posterior de pacotes na fila de entrada. O cenário de sobrecarga da fila de entrada ocorre com mais frequência quando uma interface de velocidade mais alta alimenta pacotes para uma interface de velocidade mais baixa. Este é um exemplo:

packetsIn—> 1,5 Mb —> Router —> 9,6 Kb —>packetsOut

Observação: essa situação pode se tornar mais problemática quando você usa a Cisco Systems Network Architecture (SNA) devido ao Channel Interface Processor (CIP) de alta velocidade em comparação com as velocidades mais baixas das outras interfaces.

Esta saída de show interface interface-identifier mostra os níveis de fila de saída atuais e o número de pacotes de saída descartados:

dspu-7k#show interface channel 4/2

Channel4/2 is up, line protocol is up

Hardware is cxBus IBM Channel

MTU 4472 bytes, BW 98304 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation CHANNEL, loopback not set, keepalive not set

Virtual interface

Last input 0:00:04, output 0:00:04, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 63/75, 118 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

101646 packets input, 2427760 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

210328 packets output, 5016959 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

O identificador de interface show interface fornece estas informações:

- O contador x/y da fila de entrada mostra o número atual de pacotes na fila de entrada x e o tamanho atual da fila de entrada y.

- O contador de quedas indica o número de pacotes de entrada descartados.

- Se o número atual de pacotes na fila de entrada estiver consistentemente em ou maior que 80 por cento do tamanho atual da fila de entrada, o tamanho da fila de entrada pode exigir ajuste para acomodar a taxa de pacotes de entrada.

- Mesmo que o número atual de pacotes na fila de entrada nunca pareça se aproximar do tamanho da fila de entrada, as rajadas de pacotes ainda podem estar sobrecarregando a fila.

- Se o contador de quedas aumentar em uma taxa alta, o tamanho da fila de entrada poderá exigir ajuste para acomodar as intermitências.

Observação: você pode ajustar o tamanho da fila de entrada usando o comando de configuração de interface hold-queue, como mostrado neste exemplo.

interface channel 4/2

hold-queue 125 in

Informações Relacionadas

- Troubleshooting de Portas de Switches e Interfaces

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems