Contents

Introduction

Explicação

Introduction

Este documento estende os conceitos descritos em outro documento Compreender a Seleção de Endereço de Encaminhamento no OSPF e explica a diferença quando você usa o NX-OS, o sistema operacional de rede para os switches Ethernet Cisco Nexus-series.

Explicação

De acordo com o documento acima, o endereço de encaminhamento é selecionado no roteador de borda de sistema autônomo (ASBR) usando estas regras:

1. Se houver uma interface de loopback configurada na área, o endereço IP da interface de loopback será selecionado como Endereço de encaminhamento (FA).

2. Se a primeira condição não for atendida, o endereço IP da primeira interface na lista de interfaces OSPF (Open Shortest Path First) será selecionado como um endereço de encaminhamento. Você pode ver a lista de interfaces do OSPF usando o comando show ip ospf interface brief. A interface no topo será a última interface conectada ao OSPF.

No entanto, a segunda regra não se aplica ao NX-OS.

No NX-OS, quando não há interface de loopback, o ID da interface OSPF determina o endereço de encaminhamento.

O endereço IP da interface com o maior ID é selecionado como FA, independentemente de a interface ser passiva ou não.

Observe que o ID da interface é dinâmico e pode ser alterado após o recarregamento do sistema.

Se uma interface for removida do OSPF e adicionada novamente, seu ID na lista de interfaces do OSPF poderá ser alterado se outra nova interface for adicionada ao OSPF entre as operações de exclusão e adição.

O motivo é que o recurso de ID da interface OSPF é usado ciclicamente.

Quando uma interface é removida da lista de interfaces OSPF, o ID da interface atribuída será reciclado, isto é, quando outra interface é adicionada à interface OSPF, o ID será atribuído à interface.

Somente quando todas as IDs recicladas forem esgotadas, uma nova ID de interface será alocada para a próxima interface OSPF.

Um exemplo é fornecido:

show ip ospf interface brief vrf A

OSPF Process ID 10 VRF A

Total number of interface: 4

Interface               ID     Area            Cost   State    Neighbors Status

Vlan101                452    0.0.0.7         5      BDR      2         up

Vlan201                678    0.0.0.7         100    DR       0         up <—————— highest ID = FA

Vlan301                160    0.0.0.7         100    DR       0         up

Po11                247    0.0.0.7         1000   P2P      1         up

- Quando vlan201 é removida do OSPF, o ID 678 é liberado.

- Em seguida, quando o van 202 é adicionado ao OSPF, o ID 678 é atribuído à vlan 202.

- Em seguida, a vlan 201 é adicionada novamente, uma nova ID maior é atribuída à vlan 201.

show ip ospf interface brief vrf B

OSPF Process ID 10 VRF B

Total number of interface: 4

Interface               ID     Area            Cost   State    Neighbors Status

Vlan102                490    0.0.0.7         5      BDR      2         up    <——————  highest ID = FA

Vlan202                51     0.0.0.7         100    DR       0         up

Vlan302                102    0.0.0.7         100    DR       0         up

Po12                275    0.0.0.7         1000   P2P      1         up

interface Vlan101

vrf member A

ip address 192.168.1.1/24 <-----FA

interface Vlan102

vrf member B

ip address 10.1.1.1/24 <---------FA

N7K#show ospf data nssa-external172.16.1.140 det vrf A

OSPF Router with ID () (Process ID 21)

Type-7 AS External Link States (Area 7)

LS age: 162

Options: (No TOS-capability, Type 7/5 translation, No DC)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 172.16.1.140 (External Network Number )

Advertising Router: 100.1.1.1

LS Seq Number:80000012

Checksum: 0x504c

Length: 36

Network Mask:255.255.255.255

Metric Type: 1 (Comparable directly to link state metric)

TOS: 0

Metric: 20

Forward Address: 192.168.1.1 ←--- Vlan101

External Route Tag: 0

N7K# show ip ospf data extroute172.16.1.150 det vrf B

OSPF Router with ID () (Process ID 10 VRF B)

Type-5 AS External Link States

LS age: 323

Options: 0x20 (No TOS-capability, DC)

LS Type: Type-5 AS-External

Link State ID:route172.16.1.150 (Network address)

Advertising Router:100.1.1.2

LS Seq Number: 0x8000008f

Checksum: 0x9691

Length: 36

Network Mask: /32

Metric Type: 1 (Same units as link state path)

TOS: 0

Metric: 20

Forward Address: 10.1.1.1 ←--- Vlan 102

External Route Tag: 0