Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Os Cisco 1700, 2600 e 3600 Series Routers suportam WAN Interface Card (WIC) de Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). Todas as três plataformas são configuradas essencialmente iguais. No entanto, há diferenças presentes no hardware e na versão do Cisco IOS® Software necessárias para cada um. Neste documento, o Cisco 1700/2600/3600 é conhecido como Cisco ADSL WIC.

Este documento mostra um Cisco ADSL WIC que se conecta a um Cisco 6130 DSL access multiplexer (DSLAM) e termina em um Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC). O roteador WIC ADSL da Cisco foi configurado com PPP sobre ATM (PPPoA) com Network Address Translation (NAT) e negociação de endereço IP ativada. O Cisco ADSL WIC também funciona como um servidor para seus clientes Ethernet locais.

Prerequisites

Requirements

Antes de tentar esta configuração, verifique se estes requisitos são atendidos. Antes de tentar esta configuração, certifique-se de usar uma das seguintes versões de software de pré-requisito:

- Software Cisco 6400 UAC-NRP IOS versão 12.1(3)DC1

- Software Cisco 6400 UAC-NSP IOS versão 12.1(3)DB

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS versão 12.1(5)DA

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware.

Para suportar a WIC ADSL no Cisco 2600/3600, estes produtos de hardware são necessários:

- 2600: Slots WIC do chassi, NM-2W

- 3600 : NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

Observação: para o Cisco 3600, o ADSL não é compatível com WIC NM-1E1R2W, NM-1E2W ou NM-2E2W.

Para suportar a WIC ADSL, é necessário um mínimo destas versões do Cisco IOS Software:

- Software Cisco IOS versão 12.1(5)YB (somente versões Plus) no Cisco 2600/3600

- Software Cisco IOS versão 12.1(3)XJ ou posterior (somente versões Plus ou conjunto de recursos ADSL) no Cisco 1700. O recurso ADSL é identificado por "y7" no nome da imagem; por exemplo, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Observação: ao baixar a imagem para o Cisco 1700, certifique-se de selecionar o nome da imagem 1700. Não faça o download de uma imagem 1720 ou 1750; os recursos não suportam a WIC ADSL.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documentos, use as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento usa essa configuração de rede mostrada no diagrama .

Configurações

Este documento utiliza estas configurações.

WIC ADSL da Cisco

! version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!

ip dhcp pool pool name

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address negotiated

no ip directed-broadcast

ip nat outside

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp pap sent-username username password password

!

ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

dialer-list 1 protocol ip permit

!

end

Cisco Access 6400 NRP1

! interface ATM0/0/0.200 point-to-point

!--- The username and password values must match !--- the username and password values of the remote device.

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

pvc 1/301

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template11

!

interface Virtual-Template11

ip unnumbered Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool pool name

ppp authentication pap

!

ip local pool pool name 172.17.0.1 172.17.0.10

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Informação de suporte de tecnologia Cisco DSL

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems