Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Tarefas a serem executadas

Configurar

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Seu provedor de serviços de Internet (ISP) atribuiu a você uma conexão com bridge.

Tip: Se você não está familiarizado com como configurar dispositivos Cisco e deseja seguir uma configuração passo a passo, consulte Configuração passo a passo de RFC1483 Pure Bridging.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Tarefas a serem executadas

- Configure manualmente os clientes de PC com as informações fornecidas pelo ISP.

- Endereços IP e máscaras de sub-rede.

- Gateway padrão.

- Endereços IP do Servidor de Nomes de Domínio (DNS).

- Configure no ip routing e bridge 1 protocol ieee no Cisco Digital Subscriber Line (DSL) Router.

- Configure a interface ATM (a interface Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)) com um circuito virtual permanente ATM (PVC) e encapsulamento.

- Configure bridge-group 1 nas interfaces ATM e Ethernet.

Observação: quando o Cisco DSL Router está no modo bridge, as configurações do servidor Network Address Translation (NAT) e Dynamic Host Control Protocol (DHCP) não são suportadas.

Configurar

Tip: Se você não está familiarizado com como configurar dispositivos Cisco e deseja seguir uma configuração passo a passo, consulte Configuração passo a passo de RFC1483 Pure Bridging.

Roteador Cisco DSL com RFC1483 Pure Bridging

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

no ip routing

!

interface ethernet0

no shut

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

bridge-group 1

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Se o serviço ADSL não estiver funcionando corretamente, consulte Troubleshooting RFC1483 Pure Bridging.

Informações Relacionadas

- Guia de Configuração e Solução de Problemas do Cisco DSL Router - Implementações de RFC1483 Bridging

- Configuração e Guia de Troubleshooting do Cisco DSL Router

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems