Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Procedimentos de configuração

Conecte o Cisco DSL Router e o seu PC

Iniciar e configurar o HyperTerminal

Limpe as configurações existentes no roteador DSL Cisco

Configurar o roteador DSL Cisco

Configuração

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Seu provedor de Internet (ISP) atribuiu um endereço IP público estático a seu roteador Cisco Digital Subscriber Line (DSL).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Procedimentos de configuração

Importante: Antes de começar, feche todos os programas no PC que possam estar monitorando a porta COM. Dispositivos como PDAs e câmeras digitais geralmente colocam programas na bandeja do sistema que tornam sua porta COM inutilizável para a configuração do roteador DSL Cisco.

Conecte o Cisco DSL Router e o seu PC

Uma conexão de console é feita com um cabo enrolado e conecta a porta de console do Cisco DSL Router a uma porta COM em um PC. O cabo de console incluído no Cisco DSL Router é um cabo azul-claro plano. Para obter mais informações sobre as pinagens de um cabo enrolado ou sobre as pinagens de um conversor RJ-45 para DB9, consulte o Guia de Cabeamento para Portas de Console e AUX.

1. Conecte o conector RJ-45 em uma extremidade de um cabo de console Cisco à porta de console do Cisco DSL Router.

2. Conecte o conector RJ-45 na outra extremidade do cabo do console a um conversor RJ-45 a DB9.

3. Conecte o conector DB9 a uma porta COM aberta em seu PC.

Iniciar e configurar o HyperTerminal

Conclua estes passos:

1. Inicie o programa HyperTerminal no PC.

2. Configure sua sessão HyperTerminal.

1. Atribua um nome à sua sessão e clique em OK.

2. Na janela Conectar a, clique em Cancelar.

3. Escolha Arquivo > Propriedades.

4. Na janela Propriedades, vá para a lista Conectar usando e selecione a porta COM onde você conecta a extremidade DB9 do cabo do console.

5. Na janela Propriedades, clique em Configurar e preencha estes valores:

- Bits por segundo: 9600

- Bits de dados: 8

- Paridade Nenhum

- Bits de parada: 1

- Controle de fluxo: Nenhum

6. Click OK.

7. No menu Chamada, clique em Desconectar.

8. No menu Chamar, clique em Chamar.

9. Pressione Enter até ver um prompt do roteador na janela do HyperTerminal.

Limpe as configurações existentes no roteador DSL Cisco

Conclua estes passos:

1. Digite enable no prompt do roteador para entrar no modo privilegiado.

Router>enable

Router#

!--- The # symbol indicates that you are in privileged mode.

2. Limpe as configurações existentes no roteador.

Router#write erase

3. Recarregue o roteador para que ele seja inicializado com uma configuração de inicialização em branco.

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]:no

Proceed with reload? [confirm]yes

!--- The router reload can take a few minutes.

4. Depois que o roteador for recarregado, entre no modo de ativação novamente.

Router>enable

Router#

Configurar o roteador DSL Cisco

Conclua estes passos:

1. Configure o timestamp de serviço para registrar e exibir corretamente a saída de depuração na seção de solução de problemas.

Router#configure terminal

Router(config)#service timestamps debug datetime msec

Router(config)#service timestamps log datetime msec

Router(config)#end

2. Desative o console de registro no Cisco DSL Router para suprimir mensagens de console que podem ser disparadas enquanto você configura o roteador.

Router#configure terminal

Router(config)#no logging console

Router(config)#end

3. Configure ip routing, ip subnet-zero e ip classless para fornecer flexibilidade nas opções de configuração de roteamento.

Router#configure terminal

Router(config)#ip routing

Router(config)#ip subnet-zero

Router(config)#ip classless

Router(config)#end

4. Configure um endereço IP e uma máscara de sub-rede na interface Ethernet do Cisco DSL Router.

Router#configure terminal

Router(config)#interface ethernet 0

Router(config-if)#ip address

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#end

5. Configure a interface ATM do seu Cisco DSL Router com o comando no shut para ativar a interface.

Router#configure terminal

Router(config)#interface atm 0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#end

6. Configure a subinterface ATM de seu Cisco DSL Router com um ATM Permanent Virtual Circuit (PVC), tipo de encapsulamento e endereço IP Ethernet0 não numerado.

Router#configure terminal

Router(config)#interface atm 0.1 point-to-point

Router(config-subif)#ip unnumbered ethernet0

Router(config-subif)#pvc

Router(config-subif-atm-vc)#encapsulation aal5snap

Router(config-subif-atm-vc)#end

7. Configure uma rota padrão usando ATM0.1 como a interface de saída.

Router#configure terminal

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 atm0.1

Router(config)#end

8. Para DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): (Opcional) Configure o Cisco DSL Router como um servidor DHCP com um pool de endereços IP para atribuir aos hosts conectados à interface Ethernet do Cisco DSL Router. O servidor DHCP atribui dinamicamente um endereço IP, o Domain Name Server (DNS) e o endereço IP do gateway padrão aos seus hosts.

Router#configure terminal

Router(config)#ip dhcp excluded-address

Router(config)#ip dhcp pool

Router(dhcp-config)#network

Router(dhcp-config)#default-router

Router(dhcp-config)#dns-server

Router(dhcp-config)#end

9. Ative o console de registro no Cisco DSL Router e grave todas as alterações na memória.

Router#configure terminal

Router(config)#logging console

Router(config)#end

*Jan 1 00:00:00.100: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory

Building configuration... [OK]

Router#

Configuração

Esta é a configuração criada após você ter concluído os procedimentos na seção Procedimentos de configuração deste documento.

Roteador Cisco DSL com um bloco de endereços IP estáticos

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

ip subnet-zero

!

!--- For DHCP:

ip dhcp excluded-address

ip dhcp pool

network

default-router

dns-server

!

interface ethernet0

no shut

ip address <ip address> <subnet mask>

no ip directed-broadcast

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface atm0.1 point-to-point

ip unnumbered ethernet0

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <default gateway to isp>

ip route <default gateway to isp> 255.255.255.255 atm0.1

!

end

Verificar

O roteador DSL da Cisco agora está operacional para o serviço Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). Você pode emitir um comando show run para ver a configuração.

Router#show run

Building configuration...

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Troubleshoot

Consulte Troubleshooting RFC1483 Routing se o serviço ADSL não funcionar corretamente.

Informações Relacionadas

- RFC1483 Roteamento com um bloco de endereços IP estáticos

- Configuração e Guia de Troubleshooting do Cisco DSL Router

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems