Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Topologia

Problema

Solução

Verificação

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o procedimento para recolher várias instâncias do Spanning Tree Protocol (STP) em uma única instância do STP para superar a limitação de oito instâncias do STP para cada nó 15454.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ONS 15454

- Spanning Tree Protocol

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454 versão 5.x

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Topologia

Este documento usa uma configuração de laboratório com quatro nós ONS 15454, nomeadamente 15454a-105, 15454b-108, 15454c-107 e 15454d-104 (consulte a Figura 1). Esses quatro nós formam uma rede em estrela, onde 15454a-105 serve como ponto comum.

Figura 1 - Topologia

Cada nó tem uma placa E100T-12.

Problema

O software spanning tree no ONS 15454 é executado na placa Timing, Communications and Control (TCC), que é um recurso compartilhado.

Nota: Este documento usa 'TCC' para referir-se genericamente a todas as variações da placa.

Este documento aborda a limitação de um máximo de oito instâncias STP para um nó.

Conclua estes passos para entender o problema:

1. Faça login no Cisco Transport Controller (CTC) para 15454a-105.

Figura 2: Instâncias STP expandidas

2. Clique na guia Manutenção (consulte a seta A na Figura 2).

3. Clique na guia Ether Bridge (veja a seta B na Figura 2).

4. Clique na guia Circuitos (veja a seta C na Figura 2).

A coluna ID do STP exibe oito instâncias diferentes do STP. Uma tentativa de criar um circuito com uma nona instância do STP falha com uma mensagem de erro (consulte a Figura 3).

Figura 3 - Mensagem de erro de violação de árvore de abrangência/VLAN

Solução

Uma maneira de evitar o erro é atribuir VLANs fantasma que não transportam tráfego. Uma VLAN fantasma força o spanning tree a colapsar na mesma instância. A solução é recolher o Circuito 1, o Circuito 2, o Circuito 3 e o Circuito 4 em uma instância de STP.

Conclua estes passos:

1. Crie uma VLAN fantasma. Conclua estes passos:

1. Faça login no CTC para 15454a-105.

2. Clique na guia Circuitos (consulte a Seta A na Figura 4).

3. Selecione Circuito 1 (veja a seta B na Figura 4).

Figura 4: Editar o circuito

4. Clique em Editar (consulte a seta C na Figura 4). A janela Editar circuito é exibida (consulte a Figura 5).

Observe o mapa do circuito (consulte a seta A na Figura 5).

Observação: para visualizar o mapa de circuitos, marque a caixa de seleção Mostrar mapa detalhado (veja a seta D na Figura 5).

Figura 5 - Editar circuito: Circuito 1

5. Clique na guia VLANs (consulte a seta B na Figura 5).

6. Clique em Nova VLAN (consulte a seta C na ). A caixa de diálogo Definir nova VLAN é exibida.

Figura 6: Definir nova VLAN

7. Insira o nome da VLAN e a ID da VLAN nos campos apropriados. Nesse caso, o nome da VLAN é VLAN99 e o ID da VLAN é 99.

8. Click OK.

2. Adicione a VLAN99 ao Circuito 1. Conclua estes passos:

1. Selecione VLAN99 nas VLANs disponíveis (consulte a seta A na Figura 7).

Figura 7: Adicionar uma VLAN a um circuito

2. Clique no botão >> (veja a seta B na Figura 7)

3. Clique em Apply (consulte a seta C na Figura 7).

3. Adicione a VLAN99 ao Circuito 2.

4. Adicione a VLAN99 ao Circuito 3.

5. Adicione a VLAN99 ao Circuito 4.

Verificação

Conclua estes passos para verificar o resultado:

1. Clique em Maintenance > Ether Bridge > Circuits.

2. Compare a seta D na Figura 2 e a seta A na Figura 8. Observe que os circuitos 2, 3 e 4 entram em colapso no ID 1 do STP das IDs 2, 3 e 4.

Figura 8: Instância do STP recolhida

Após a mesclagem, o número de instâncias do STP é reduzido de 8 para 5 com êxito. Agora você pode adicionar outra instância do STP.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems