Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Problemas

Solução

Verificação

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar o Network Element (NE) com ONS 15454 4.5.x ou anterior. A configuração NE permite que o Cisco Transport Manager (CTM) versão 5.x ou posterior reconheça o Gateway Network Element (GNE) e o relacionamento NE de endpoint previamente configurados em versões anteriores ao CTM 5.x.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ONS 15454

- CTM

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454 versão 4.5.x e anterior

- CTM versão 5.x e posterior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

A Cisco modificou a forma como o CTM reconhece o relacionamento GNE e End-Point NE no CTM 5.x e posterior.

Em versões anteriores ao CTM 5.x, os usuários configuram manualmente o GNE e o End-Point NE com base na topologia de rede, independentemente das configurações de proxy nos NEs baseados em CTC.

No CTM 5.x e posterior, a capacidade de configurar manualmente o GNE e o NE de endpoint não está mais disponível. O CTM seleciona automaticamente o GNE com base nas configurações de proxy GNE no NE. Essas três novas classificações de status NE já existem no CTM:

- Elemento de rede do gateway (GNE)

- Elemento de rede externo (ENE)

- Elemento conectado à LAN (LNE)

No CTM 5.0, qualquer NE para o qual você não habilitou o proxy tem o rótulo de LNE, mesmo que o NE não tenha uma conexão LAN física. O sistema considera qualquer NE com proxy habilitado como GNE, o que é especialmente verdadeiro para NEs em versões anteriores ao CTC 4.5.x sem opção adicional de configuração NE de ponto final.

Problemas

Ao tentar atualizar ou adicionar ao CTM 5.x ou posterior do CTC 4.5.x e anterior, você encontrará estes problemas:

1. Os rótulos incorretos aparecem para NEs em termos de GNE, LNE e ENE em CTM.

2. O CTM não consegue detectar alguns estados das NEs. Por exemplo, o rótulo de estado de comunicação como indisponível, o que significa que o CTM não consegue estabelecer uma conexão com os NEs.

Solução

Conclua estes passos para resolver estes problemas:

Observação: verifique primeiro este procedimento em um pequeno anel na rede. Se o resultado for satisfatório, você pode implementar o procedimento no restante da rede.

1. Ative o proxy para o GNE. Conclua estes passos:

1. Faça login no CTC.

2. Clique em Provisioning > Network > General.

3. Marque a caixa de seleção Habilitar proxy na seção Configurações do gateway (consulte a seta A na Figura 1).

Figura 1: Configuração do elemento de rede do gateway

2. Defina a rota padrão como 0.0.0.0 para cada NE de ponto final e ative estas configurações:

- Proxy

- Somente acesso de arquitetura

- Firewall

Observação: você deve habilitar todas as três opções para que o CTM tenha visibilidade total de todos os nós no anel.

Conclua estes passos:

1. Faça login no CTC.

2. Clique em Provisioning > Network > General.

Figura 2: Configuração do elemento de rede de ponto final

3. Marque a caixa de seleção Ativar proxy (consulte a seta A na Figura 2).

4. Marque a caixa de seleção Craft Access Only (veja a seta B na Figura 2).

5. Marque a caixa de seleção Enable Firewall (Ativar firewall) (consulte a seta C na Figura 2).

6. Digite 0.0.0.0 no campo Default Router (Roteador padrão) para definir 0.0.0.0 como o endereço IP do roteador padrão (consulte a seta D na Figura 2).

Observação: seus técnicos de campo ainda têm visibilidade total do anel através do CTC quando se conectam diretamente aos NEs através da interface Ethernet TCC2. Certifique-se de que seu teste aborde este aspecto antes de uma implementação do procedimento em toda a rede.

Verificação

Aqui está o domínio CTM que mostra a configuração GNE-ENE com base nas configurações no NE:

- 10.89.238.77 (Imperial Palace .77) é exibido como GNE (veja a seta A na Figura 3). Uma marca de seleção verde indica que o Imperial Palace .77 é o GNE.

- 10.89.238.241 (Imperial Palace .241) é exibido como ENE (veja a seta B na Figura 3). Uma marca de seleção verde indica que o Imperial Palace .241 é um ENE.

Figura 3 - CTM

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems