Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o procedimento para limpar o alarme OPT-LOW na placa OC192-LR2 na plataforma Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ONS 15454

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454 versão 6.0

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

A porcentagem da potência de transmissão óptica normal (100%) do laser na porta da placa representa a potência óptica transmitida (OPT). O limiar de alta potência óptica transmitida (OPT-HIGH) é a porcentagem da potência óptica de transmissão normal quando ocorre uma alta potência de transmissão. O limiar de baixa potência óptica transmitida (OPT-LOW) é a porcentagem da potência óptica de transmissão normal quando ocorre uma baixa potência de transmissão.

A porcentagem da potência óptica normal recebida da porta da placa representa a potência óptica recebida (OPR). O limite de alta potência óptica recebida (OPR-HIGH) é a porcentagem da energia óptica de recepção calibrada quando ocorre uma alta potência de recepção. O limite de baixa potência óptica recebida (OPR-LOW) é a porcentagem da energia óptica de recepção calibrada quando ocorre uma baixa energia recebida.

O valor OPR-LOW padrão para a placa OC192-LR2 15454 é 50% (15 min/1 dia).

Problema

A placa OC192-LR2 no ONS 15454 recebe o alarme OPR-LOW.

Solução

Conclua estes passos para limpar o alarme OPR-LOW:

1. Vá para a exibição Nó.

2. Clique duas vezes na placa OC192-LR2 onde deseja alterar as configurações ópticas.

3. Clique na guia Provisionamento (consulte a seta A na Figura 1).

4. Clique na guia Limites da óptica (consulte a seta B na Figura 1).

5. Clique em Set na coluna Set OPR (Definir OPR) (consulte a seta C na Figura 1). Essa opção define a potência óptica recebida e estabelece o nível de potência recebido como 100%. Se a potência recebida diminuir, a porcentagem de OPR diminui para refletir a perda de energia recebida. Por exemplo, se a potência recebida diminuir 3 dBm, a OPR diminuirá 50%.

6. A mensagem Set OPR (Definir OPR) é exibida para indicar que o OPR nominal está definido com êxito (consulte a seta D na Figura 1).

Figura 1: Definir OPR

7. Click OK.

Se o alarme OPR-LOW persistir mesmo após você executar esse procedimento, verifique se a placa OC192-LR2 está com defeito. Tente outra placa OC192-LR2.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems