Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Os Jogos da Commonwealth estão a caminho de Melbourne em 2006. O tempo para as economias de luz do dia em muitos estados da Austrália foi alterado. Este documento descreve o impacto da alteração no horário de verão em produtos ópticos e fornece uma solução alternativa.

Na Austrália, o fim do horário de verão foi transferido da última semana de março para a primeira semana de abril. A implicação dessa mudança é que em vez de terminar no domingo, 26 de março de 2006 às 3:00 da manhã, o horário de verão terminará no domingo, 2de abril de 2006 às 3:00 da manhã. Esta alteração aplica-se apenas ao ano de 2006. A mudança no horário de verão afeta estes estados na Austrália:

- Victoria

- Tasmânia

- Austrália do Sul

- Nova Gales do Sul

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- ONS 15454W

- ONS 15454

- ONS 15327

- ONS 15310

- ONS 15600

- ONS 153xx

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Todas as versões do Cisco Transport Controller (CTC) permitem habilitar ou desabilitar o Horário de Verão e também alterar o horário em seus nós.

Em uma situação em que as datas são diferentes dos padrões, como é o caso na Austrália para acomodar os jogos da Common Wealth, você deve assumir o controle manual das configurações de tempo e fazer alterações durante o período em que o comportamento padrão não se aplica por muito tempo.

Problema

Durante o período compreendido entre 26 de março e 2e abril de 2006, o sistema seguirá automaticamente as regras estabelecidas para o horário de verão anterior. Por outras palavras, o sistema modificará automaticamente o relógio e refletirá a hora incorreta, porque, em 26 de março de 2006, o sistema presumirá automaticamente que o horário de verão entrou em vigor.

Durante esse período, você precisa assumir o controle manual sobre a hora do sistema e forçar o relógio do sistema a refletir a hora correta no início e no fim do período. Observe que esse problema não se aplica se você usa um sistema NTP ou SNTP que é atualizado para refletir as regras de horário de verão de 2006.

Solução

Use esta solução para resolver o problema.

Use a capacidade de modificar a hora do sistema e reinicie o relógio do sistema.

1. Desative manualmente o horário de verão em 26 de março de 2006.

2. Redefina o relógio do sistema para refletir a hora correta.

3. Habilite novamente o horário de verão em 2 de abril de 2006 e garanta que o horário esteja correto.

Observação: para obter mais informações sobre a configuração de fuso horário e como redefinir o horário, consulte o guia de procedimento relevante para a versão Cisco ONS que você usa. Por exemplo, se você usa o Cisco ONS 15454, consulte o Guia de Procedimento do Cisco ONS 15454, versão 7.0.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems