Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Recursos da placa de linha para tráfego VT1.5

Características da placa de linha

notas da tabela

Arquitetura de placa de linha

Arquitetura XC

Arquitetura XC-VT e XC10G

Resumo de arquitetura

Largura de banda VT 1.5 com configurações de BLSR, UPSR e Linear 1 + 1

BLSR

UPSR e Linear 1+1

Circuitos ponto a multiponto

Exemplos de criação de circuitos

Provisionamento correto: Removendo imperfeições das conexões VT1.5 sobre um circuito STS-1

Provisionamento incorreto: Excedendo a largura de banda VTX com as conexões VT1.5 sobre circuitos STS-1 múltiplos

Gráfico de parede de conexão cruzada

Informações Relacionadas

Introduction

O Cisco Optical Networking System (ONS) 15454 oferece um recurso de comutação máximo de 336 circuitos VT1.5 (Virtual Tributary Level 1.5). Esse número pode estar inacessível se estiver executando o Unidirectional Path Switched Ring (UPSR) ou o Linear 1 + 1. À medida que transvertem essas arquiteturas, é possível reduzir a capacidade máxima de comutação de 224 circuitos VT1.5. Este documento explica como provisionar (ou agrupar) circuitos VT1.5 para atingir esses valores e demonstra por que os usuários do Cisco ONS 15454 podem ficar sem circuitos VT1.5 disponíveis antes que esses valores máximos sejam alcançados.

Observação: a primeira conexão VT em qualquer porta ou placa a qualquer outra porta ou placa usa duas portas de nível 1 de sinal de transporte síncrono (STS-1) na matriz VT Cross Connection (VTX) — uma da matriz STS Cross Connection (STSX) à matriz VTX e outra da matriz VTX de volta à matriz STSX. Se uma das terminações desse circuito for uma placa de linha óptica, protegida por UPSR ou Linear 1+1, há uma porta adicional gravada da matriz VTX para a matriz STSX. Quando uma porta ou placa é conectada a uma porta STS-1 na matriz VTX, até 28 circuitos VT1.5 podem ser conectados sem reduzir a largura de banda adicional (isto é, sem consumir portas STS-1 adicionais na matriz VTX).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Informações de Apoio

Especificamente, este documento explica os recursos de comutação VT1.5 de placas de linha individuais; a arquitetura das placas Cisco ONS 15454 Cross Connect (XC) e das placas Cross Connect VT (XC-VT e XC10G) responsáveis pela comutação de circuitos VT1.5; e como essas placas operam com Ring Comutado de Linha Bidirecional (BLSR - Bidirectional Line Switched Ring), UPSR, Linear 1 + 1 e conexões STS-1 padrão. As configurações de exemplo mostram como atingir os recursos máximos de comutação e como esgotar as portas STS-1 disponíveis na matriz (VTX é usado com frequência e em muitos dos diagramas...) antes que esses máximos sejam atingidos.

Recursos da placa de linha para tráfego VT1.5

A tabela abaixo mostra quais placas de linha Cisco ONS 15454 que o XC-VT e o XC10G podem usar para comutar tráfego VT1.5 e o número máximo de circuitos VT1.5 que podem ser configurados em cada placa.

Tipo de placa

DS-1

DS-3

DS-3 PM aprimorado

EC-1

TMUX DS-3*

OC-3

OC-12

OC-48

OC-48 ELR ITU

LS OC-48 IR

LS OC-48 LR

LR OC 192

Ethernet 10/100

Gigabit Ethernet

DS-1

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

DS-3

DS-3 PM aprimorado

EC-1

14

336

168

336

336

336

336

336

336

336

DS-3 XM-6/TMUX

14

168

168

168

168

168

168

168

168

168

OC-3

14

336

168

336

336

336

336

336

336

336

OC-12

14

336

168

336

336

336

336

336

336

336

OC-48

14

336

168

336

336

336

336

336

336

336

OC-48 ELR ITU

14

336

168

336

336

336

336

336

336

336

LS OC-48 IR

14

336

168

336

336

336

336

336

336

336

LS OC-48 LR

14

336

168

336

336

336

336

336

336

336

LR OC 192

14

336

168

336

336

336

336

336

336

336

Ethernet 10/100

Gigabit Ethernet

* TMUX = protocolo de multiplexação de transporte

Observação: nem todas as versões de cada placa são representadas por este gráfico, mas nenhuma alteração importante é refletida.

Características da placa de linha

A tabela abaixo mostra o formato de E/S, o mapeamento SONET interno e os recursos de porta das placas de linha Cisco ONS 15454. As placas com o mesmo formato interno podem ser conectadas em cruzado.

Nota: Internamente, o Digital Signal Level 3 (DS-3) e o DS-3 TMUX não podem ser ligados em cruz, porque a placa DS-3 está mapeada para DS-3 e a placa DS-3 TMUX está mapeada para VT1.5. No entanto, essas placas podem ser conectadas por suas portas de E/S quando ambas são mapeadas para M13.

Tipo de placa

Formato de E/S

Portas de E/S

Mapeamento SONET interno

Portas STS

DS-1

DS-1

14

VT1.5 mapeado em um STS

1

DS-3

DS-3 [1]

12

DS-3 mapeado em um STS

12

DS-3 PM aprimorado

DS-3

12

DS-3 mapeado em um STS

12

EC-1

STS mapeado DS-3, STS mapeado VT1.5 ou STS de canal livre (Elétrico) [1]

12

DS-3, VT1.5s mapeados em um STS ou STS-1

12

DS-3 TMUX

M13 mapeado DS-3

6

VT1.5 mapeado em um STS

6

*OC-3

STS mapeado DS-3, STS mapeado VT1.5, STS de canal limpo ou ATM OC-nc (óptico)

4

DS-3, VT1.5s mapeados em um STS ou um STS-n/nc [2]

12 3

OC-12

STS mapeado DS-3, STS mapeado VT1.5, STS de canal livre ou ATM OC-nc (Óptico) [1]

1

DS-3, VT1.5s mapeados em um STS ou um STS-n/nc [2]

12 4

OC-48

STS mapeado DS-3, STS mapeado VT1.5, STS de canal livre ou ATM OC-nc (Óptico) [1]

1

DS-3, VT1.5s mapeados em um STS ou um STS-n/nc [2]

48 5

OC-48 ELR ITU

18 placas OC-48 IYU baseadas no espaçamento de 200 GHz operam nas faixas vermelha e azul [1]

1

DS-3, VT1.5s mapeados em um STS ou um STS-n/nc [2]

48 5

LS OC-48 IR

STS mapeado DS-3, STS mapeado VT1.5, STS de canal livre ou ATM OC-nc (Óptico) [1]

1

DS-3, VT1.5s mapeados em um STS ou um STS-n/nc [2]

48 5

LS OC-48 LR

STS mapeado DS-3, STS mapeado VT1.5, STS de canal livre ou ATM OC-nc (Óptico) [1]

1

DS-3, VT1.5s mapeados em um STS ou um STS-n/nc [2]

48 5

LR OC-192

STS mapeado DS-3, STS mapeado VT1.5, STS de canal livre ou ATM OC-nc (Óptico) [1]

1

DS-3, VT1.5s mapeados em um STS ou um STS-n/nc [2]

192

Ethernet 10/100

Ethernet (elétrica)

12

Ethernet em *HDLC mapeado em um STS-nc

12 4

Gigabit Ethernet

Ethernet (elétrica)

2

Ethernet em HDLC mapeado em um STS-nc

12 4

* OC = Portadora óptica

* HDLC = High-Level Data Link Control

notas da tabela

1 Esta placa pode aceitar qualquer tipo de mapeamento DS-3, M13, M23, canal limpo, ATM DS-3.

2 O mapeamento SONET desta placa pode ser um STS mapeado DS-3 ou um STS mapeado VT1.5. No entanto, ele não é convertido entre os dois mapeamentos diferentes.

3 Cada um dos quatro fluxos STS pode ser configurado em múltiplos de STS-1s ou STS-3c.

4 O fluxo STS pode ser configurado em múltiplos de STS-1s, STS-3cs, STS-6cs ou STS-12c.

5 O fluxo STS pode ser configurado em múltiplos de STS-1s, STS-3cs, STS-6cs, STS-12cs ou STS-48.

Arquitetura de placa de linha

Observação: para seguir os diagramas de circuito contidos neste documento, faça o download do wallchart PDF da Matriz de Conexões Cruzadas XC e XC-VT STS-1 e VT 1.5.

Arquitetura XC

A placa XC comuta todo o tráfego no nível STS-1 entre as placas de tráfego Cisco ONS 15454. Não há perda ou degradação do tráfego que passa pela placa XC, mas o tráfego passado consome alguns dos circuitos STS-1 disponíveis. Por exemplo, o OC-12 consome 12 portas STS, o DS-3 de 12 portas consome 12 portas STS e o DS-1 de 14 portas consome uma porta STS.

Uma placa XC consiste em dois ASICs (Application-Specific Integrated Circuits - circuitos integrados específicos ao aplicativo) STS principais, como mostrado abaixo.

Cada placa XC tem 24 portas, 12 portas de entrada e 12 portas de saída. Uma porta de entrada e uma porta de saída representam cada slot de placa de linha disponível na prateleira do Cisco ONS 15454. Quatro pares de portas de entrada e saída, que podem operar tão alta quanto a taxa de linha STS-48, que corresponde aos slots de alta velocidade de 5,6,12 e 13. Os oito pares de portas de entrada e saída restantes operam a uma taxa de linha STS-12 máxima. Isso fornece uma largura de banda máxima de (4 x 48) + (8 x 12) ou 288 circuitos STS-1. Mas cada conexão requer dois circuitos, então o número efetivo de conexões STS-1 simultâneas que podem passar pela placa XC é 144. Um STS-1 em qualquer porta de entrada pode ser mapeado para qualquer porta de saída. A placa XC é projetada para ser sem bloqueio, o que significa que todas as 144 conexões STS-1 podem ser usadas simultaneamente à sua capacidade máxima.

Arquitetura XC-VT e XC10G

A placa XC-VT oferece a mesma funcionalidade da placa XC. Ele também fornece 24 portas de nível STS-1 adicionais que fazem interface com uma submatriz chamada matrixs VTX. Isso permite que você fique abaixo do nível STS-1 e dos circuitos de conexão cruzada no nível VT1.5. Embora a placa XC10G seja funcionalmente a mesma que a placa XC-VT, ela tem algumas melhorias nas placas XC e XC-VT. Esses aprimoramentos estão em uma maior capacidade de lidar com conexões de nível STS-1. O XC10G fornece uma largura de banda máxima de (4 x 192) + ( 8 x 48) ou circuitos STS-1 1152, novamente, porque como um STS-1 vai para as matrizes STSX ele também deve sair. Isso deixa o número efetivo de conexões STS-1 simultâneas que podem passar pela placa XC10G como 576 STS-1s.

Tanto no XC-VT como no XC10G, os usuários geralmente veem o número máximo de circuitos VT1.5 que podem interconectar em termos de VTs, ou um total de 336 VTs. A melhor maneira de abordar isso, no entanto, é relacionar-se às 24 portas STS-1 que se conectam à matriz VTX em vez das VTs. Essa limitação é o principal fator para entender esse processo.

A primeira conexão VT em qualquer porta ou placa a qualquer outra porta ou placa usa duas portas STS-1 na matriz VTX — uma da matriz STSX à matriz VTX e outra da matriz VTX de volta à matriz STSX. Se uma das terminações desse circuito for uma placa de linha óptica, protegida por UPSR ou Linear 1+1, há uma porta adicional gravada da matriz VTX para a matriz STSX. Quando uma porta ou placa é conectada a uma porta STS-1 na matriz VTX, até 28 circuitos VT1.5 podem ser conectados sem reduzir a largura de banda adicional (isto é, sem consumir portas STS-1 adicionais na matriz VTX).

Uma placa XC-VT ou XC10G fornece um terceiro ASIC VTX, como mostrado abaixo.

Nota: Para obter uma versão maior deste diagrama, consulte o wallchart em PDF da Matriz de Conexões Cruzadas XC e XC-VT STS-1 e VT 1.5.

Como mostrado acima, o ASIC VTX fornece 24 circuitos STS-1, cada um deles pode ser equipado com até 28 circuitos VT1.5. Isso fornece uma largura de banda teórica de 672 circuitos VT1.5, mas como cada conexão VT1.5 exige um mínimo de dois circuitos, o número simultâneo de conexões VT1.5 que podem passar pela placa XC-VT ou XC10G é 336.

Observação: o XC10G expandiu os recursos somente na matriz STSX. A matriz VTX permanece a mesma que a placa XC-VT e é limitada a 336 VT1.5

Um VT1.5 em qualquer porta de entrada VTX pode ser mapeado para qualquer porta de saída VTX. A placa XC-VT/XC10G foi projetada para ser sem bloqueio, o que significa que todas as conexões 336 VT1.5 podem ser usadas simultaneamente para a capacidade máxima. Mesmo que um STS-1 seja preenchido apenas parcialmente, cada VT1.5 no STS-1 é terminado no VTX. Quando cada VT1.5 em um STS é usado, e todas as portas STS-1 do ASIC do VTX são consumidas, há capacidade suficiente no VTX para comutar cada VT1.5 em cada STS terminado. Portanto, conte as terminações STS-1 no VTX em vez das terminações VT1.5.

Em outras palavras, a placa XC-VT/XC10G fornece o equivalente de um STS-12 bidirecional para tráfego VT1.5. Os sinais de nível VT1.5 podem ser interconectados, descartados ou reorganizados. A placa Timing Communications and Control (TCC) atribui largura de banda a cada slot por STS-1 ou por VT1.5. Quando todas as 24 portas STS-1 no ASIC VTX são usadas, nenhum circuito VT1.5 adicional pode ter acesso à matriz VTX.

Resumo de arquitetura

Aqui está uma breve sinopse da arquitetura e capacidade dos circuitos das placas de linha XC e XC-VT.

- O número máximo de circuitos STS-1 simultâneos que podem passar por uma placa XC ou XC-VT é 144.

- Todos os 144 circuitos STS-1 em uma placa XC ou XC-VT podem ser usados para máxima capacidade.

- O número máximo de circuitos STS-1 simultâneos que podem passar por uma placa XC10G é 576.

- Todos os circuitos 576 STS-1 em uma placa XC10G podem ser usados para máxima capacidade.

- O número máximo de conexões VT1.5 que podem passar por uma placa XC-VT ou XC10G é 336.

- Todas as conexões 336 VT1.5 em uma placa XC-VT ou XC10G podem ser usadas simultaneamente para a capacidade máxima.

- Ao calcular a capacidade de um ASIC VTX, conte o número de circuitos STS-1 que terminam no ASIC VTX.

- O número máximo de portas STS-1 em um ASIC VTX é 24. Quando todas as 24 portas são usadas, nenhum circuito VT1.5 adicional pode ser criado.

- Uma placa XC executa somente a comutação STS para STS. Não há comutação no nível VT, mas a placa pode fazer um túnel de VT1.5s através de circuitos STS-1.

- Ao tunelar circuitos VT1.5, uma placa XC fornece mapeamento direto e nenhum Intertrocamento de Slot de Tempo (ETI) entre os VTs de entrada e de saída em um fluxo STS.

- Uma placa XC-VT ou XC10G permite mapear conexões VT1.5 de um STS para vários STSs ou executar ETI nos VT 1.5s.

- Se VT1.5s forem encapsulados através de uma placa XC-VT ou XC10G, eles não passarão pelo VTX ASIC ou consumirão nenhuma de suas 24 larguras de banda STS-1.

Largura de banda VT 1.5 com configurações de BLSR, UPSR e Linear 1 + 1

BLSR

O comportamento ao usar BLSR é o mesmo que ao criar conexões STS-1 normais no ASIC VTX. Para cada circuito STS-1 que é terminado do STSX ASIC 1 de origem para o VTX, um segundo STS-1 é necessário do VTX para o STSX ASIC 2 de destino.

Isso significa que uma capacidade máxima de switching de 336 circuitos pode ser alcançada—12 circuitos STS-1 preenchidos com um máximo de 28 VT1,5s cada usando 24 portas, resultando em um total de 336 circuitos (12 x 28 = 336).

Nota: Para obter uma versão maior deste diagrama, consulte o wallchart em PDF da Matriz de Conexões Cruzadas XC e XC-VT STS-1 e VT 1.5.

Observação: lembre-se de que o uso de STS-1 para e da matriz VTX não é baseado em nó. Duas conexões STS-1 são usadas em cada nó no qual o circuito VT1.5 é provisionado.

UPSR e Linear 1+1

O comportamento ao usar UPSR ou Linear 1 + 1 fornece uma capacidade de comutação máxima mais baixa de 224 circuitos VT1.5. Para cada conexão STS-1 terminada do STSX ASIC 1 de origem para o VTX, duas conexões STS-1 adicionais (funcionando e protegendo) são necessárias do VTX ao STSX ASIC 2 de destino.

Isso significa que uma capacidade máxima de comutação de 224 circuitos pode ser alcançada—oito circuitos STS-1 preenchidos com um máximo de 28 VT1,5s cada usando 24 portas, resultando em um total de 224 circuitos (8 x 28 = 224).

Nota: Para obter uma versão maior deste diagrama, consulte o wallchart em PDF da Matriz de Conexões Cruzadas XC e XC-VT STS-1 e VT 1.5.

Observação: lembre-se de que o uso de STS-1s para e da matriz VTX não está em uma base por nó. Duas conexões STS-1 são usadas em cada nó no qual o circuito VT1.5 é provisionado. Três nós em que o VT 1.5 é descartado, e quatro podem ser usados ao atravessar de um anel UPSR para outro.

Circuitos ponto a multiponto

Em uma conexão ponto-a-multiponto, a proporção de portas para conexões não é dois-para-um como em uma conexão ponto-a-ponto. É importante contar o número de portas STS-1 físicas que terminam em vez do número de conexões de circuito. As conexões ponto-a-multiponto são usadas para transmissão de vídeo (unidirecional) e locais de queda e continuação em nós compatíveis com UPSR/BLSR.

Ao criar a Conexão ponto a ponto A do slot 1/porta 3/STS 2 (1/3/2) para o slot 2/porta 2/STS 4 (2/2/4), duas portas são consumidas. Quando uma conexão B ponto a multiponto com 2/2/2 mapeada para 4/4/4 e 5/5/5 é criada, três portas são consumidas. Subtrair a soma da Conexão A e da Conexão B (cinco portas) das 288 portas disponíveis totais resulta em 283 portas lógicas restantes no STSX. Se esses fossem fluxos unidirecionais, a Conexão A usaria uma porta e a Conexão B usaria 1,5 porta.

Observação: as conexões unidirecionais são medidas em incrementos de 0,5 porque a placa conectada cruzada visualiza um fluxo bidirecional como duas conexões unidirecionais. As capacidades da placa de linha e as tabelas de características indicam limites em termos bidirecionais.

Atualmente, esses cálculos não precisam ser executados porque o STSX não está bloqueando. O STSX tem a capacidade de comutar todas as portas/STSs para todas as portas/STSs.

Exemplos de criação de circuitos

Muitos dos conceitos discutidos acima são ilustrados nos exemplos a seguir. O primeiro exemplo demonstra como as conexões VT1.5 são adequadamente provisionadas em um circuito STS-1. O segundo exemplo mostra como o provisionamento incorreto pode causar erros ao exceder a largura de banda disponível.

Provisionamento correto: Removendo imperfeições das conexões VT1.5 sobre um circuito STS-1

Neste exemplo, duas placas Electrical Cards (EC)-1 foram instaladas nos slots físicos 4 e 17, como mostrado na imagem abaixo. Cada placa EC-1 fornece 12 portas STS-1. A porta 1 na placa EC-1 de origem no slot físico 4 está conectada à porta 1 na placa EC-1 de destino no slot físico 17. Isso exige que dois circuitos STS-1 (uma origem e um destino) sejam terminados no ASIC VTX, reduzindo a largura de banda disponível no ASIC VTX de 24 portas STS-1 para 22 portas STS-1.

Este exemplo demonstra como provisionar várias conexões VT1.5 em duas portas STS-1 (origem e destino) no ASIC VTX. O processo, chamado grooming, permite usar todos os 28 circuitos VT1.5 disponíveis em cada uma das 24 portas STS-1 no ASIC VTX. Isso resulta em uma largura de banda total de 672 circuitos (28 x 24), mas cada conexão VT1.5 exige um circuito de origem e um circuito de destino, portanto, o número máximo de conexões VT1.5 disponíveis no XC-VT é 336.

Para provisionar os circuitos VT1.5, siga o procedimento abaixo.

1. Para provisionar os circuitos VT1.5, a janela Criação de circuito solicita que você forneça Atributos de circuito.

Selecione VT para provisionar circuitos VT1.5 e desmarque a caixa Rota automaticamente para configurar manualmente o caminho seguido pelos circuitos VT1.5. Clique em Next.

Nota: Para obter uma versão maior deste diagrama, consulte o wallchart em PDF da Matriz de Conexões Cruzadas XC e XC-VT STS-1 e VT 1.5.

2. Na janela Circuit Creation > Circuit Source, defina o nó de origem, o número de slot físico e a porta da placa EC-1 na qual os circuitos VT1.5 devem trafegar.

Para acomodar o primeiro VT1.5 no circuito STS-1 para a primeira porta na placa EC-1 de origem, selecione slot 4, porta 1 e VT 1. O STS-1 não precisa ser selecionado, já que cada uma das portas EC-1 mapeia para um único STS-1 de origem. Clique em Next.

Nota: Para obter uma versão maior deste diagrama, consulte o wallchart em PDF da Matriz de Conexões Cruzadas XC e XC-VT STS-1 e VT 1.5.

3. Na janela Criação de circuito >Destino de circuito, defina o nó de destino, o número de slot físico e a porta da placa EC-1 na qual os circuitos VT1.5 devem trafegar.

Para acomodar o primeiro VT1.5 no circuito STS-1 para a primeira porta na placa EC-1 de destino, selecione slot 17, porta 1 e VT 1. Não há necessidade de selecionar o STS-1, pois cada uma das portas EC-1 mapeia para um único destino STS-1. Clique em Next.

Nota: Para obter uma versão maior deste diagrama, consulte o wallchart em PDF da Matriz de Conexões Cruzadas XC e XC-VT STS-1 e VT 1.5.

4. Na janela de confirmação de Criação de circuito, verifique as configurações do circuito sendo acomodado.

A janela abaixo confirma o grooming de uma conexão VT1.5 no circuito STS-1 de origem a partir da porta 1 da placa EC-1 no slot 4, indo para um VT1.5 no circuito STS-1 de destino até a porta 1 da placa EC-1 no slot 17. Clique em Finish para criar o circuito.

Nota: Para obter uma versão maior deste diagrama, consulte o wallchart em PDF da Matriz de Conexões Cruzadas XC e XC-VT STS-1 e VT 1.5.

5. Repita as Etapas de 1 a 4 para os 27 VT1.5s restantes para que eles fiquem grudados nos circuitos STS-1 de origem e de destino conectando a porta 1 de ambas as placas EC-1.

Isso pode ser feito tanto por circuito individualmente como por múltiplos. Vários circuitos podem ser criados colocando-se o número de circuitos desejados na caixa da primeira tela de Criação de circuito > Atributos de circuito (consulte a Etapa 1). No final desse processo de grooming, todos os circuitos 28 VT1.5 devem ser provisionados nos circuitos STS-1 de origem e de destino.

A janela Criação de circuito > Destino do circuito mostrada abaixo é para o último painel de destino do circuito que está sendo provisionado. Todos os circuitos 28 VT1.5 foram mapeados no único destino STS-1 conectado à porta 1 da placa EC-1 no slot físico 4. Ao acomodar corretamente esses 28 circuitos VT1.5, foi alcançada uma capacidade de 100% do STS-1 de destino conectado à porta 1 da placa EC-1 de destino no slot 17.

Nota: Para obter uma versão maior deste diagrama, consulte o wallchart em PDF da Matriz de Conexões Cruzadas XC e XC-VT STS-1 e VT 1.5.

A janela Criação de circuito > Destino do circuito mostrada abaixo é para o último painel de destino do circuito que está sendo provisionado. Todos os circuitos 28 VT1.5 são mapeados no único destino STS-1 conectado à porta 1 da placa EC-1 no slot físico 4. Ao acomodar corretamente esses 28 circuitos VT1.5, foi alcançada uma capacidade de 100% do STS-1 de destino conectado à porta 1 da placa EC-1 de destino no slot 17.

Nota: Para obter uma versão maior deste diagrama, consulte o wallchart em PDF da Matriz de Conexões Cruzadas XC e XC-VT STS-1 e VT 1.5.

Provisionamento incorreto: Excedendo a largura de banda VTX com as conexões VT1.5 sobre circuitos STS-1 múltiplos

Neste exemplo, duas placas EC-1 foram instaladas nos slots físicos 4 e 17, e uma placa DS-3 foi instalada no slot físico 14. Cada placa EC-1 fornece 12 portas STS-1, e as portas em cada placa podem ser conectadas entre si pelo provisionamento de um circuito STS-1 que transporta um único VT1.5. Cada conexão STS-1 requer duas portas no ASIC XC-VTs ou XC10Gs VTX para comutar o VT1.5 transportado dentro dele. Fazer essas conexões usa todas as 24 portas STS-1 no ASIC VTX, portanto, tentar provisionar um STS-1 adicional transportando um único VT1.5 da placa DS-3 excede o limite de ASIC VTX e exibe uma mensagem de erro.

As etapas a seguir mostram como o provisionamento incorreto pode causar erros ao exceder a largura de banda disponível.

1. Para provisionar os circuitos VT1.5, a janela Criação de circuito solicita que você forneça Atributos de circuito.

Selecione VT para provisionar circuitos VT1.5 e desmarque a caixa Rota automaticamente para configurar manualmente o caminho seguido pelos circuitos VT1.5. Clique em Next.

Nota: Para obter uma versão maior deste diagrama, consulte o wallchart em PDF da Matriz de Conexões Cruzadas XC e XC-VT STS-1 e VT 1.5.

2. Na janela Criação de circuito > Origem do circuito, defina as informações de origem para o circuito VT1.5 sendo criado.

Cada uma das 12 portas nas placas EC-1 de origem mapeia para um único circuito STS-1. Selecione a primeira porta na placa EC-1 de origem no slot físico 4 e selecione VT 1 das 28 conexões VT1.5 disponíveis na porta de origem a serem transportadas dentro do circuito STS-1. Clique em Next.

Nota: Para obter uma versão maior deste diagrama, consulte o wallchart em PDF da Matriz de Conexões Cruzadas XC e XC-VT STS-1 e VT 1.5.

3. Na janela Criação de circuito > Destino do circuito, defina as informações de destino para o circuito VT1.5 que está sendo criado.

Cada uma das 12 portas nas placas EC-1 de destino mapeia para um único circuito STS-1. Selecione a primeira porta na placa EC-1 de destino no slot físico 17 e selecione VT 1 das 28 conexões VT1.5 disponíveis na porta de destino a serem transportadas dentro do circuito STS-1. Clique em Next.

Nota: Para obter uma versão maior deste diagrama, consulte o wallchart em PDF da Matriz de Conexões Cruzadas XC e XC-VT STS-1 e VT 1.5.

4. Na janela de confirmação Criação de circuito, verifique as configurações do circuito que está sendo provisionado.

A janela abaixo confirma o grooming do primeiro circuito STS-1 da porta 1 da placa EC-1 no slot 4 até a porta 1 da placa EC-1 no slot 17. Clique em Finish para criar o circuito.

Nota: Para obter uma versão maior deste diagrama, consulte o wallchart em PDF da Matriz de Conexões Cruzadas XC e XC-VT STS-1 e VT 1.5.

5. Repita as Etapas 1 a 4 para cada uma das 12 portas nas placas EC-1 de origem e de destino.

Cada circuito STS-1 provisionado queima duas das portas STS-1 no ASIC XC-VTs ou XC10Gs VTX. Quando todas as 12 portas são agrupadas, todas as 24 portas STS-1 disponíveis no ASIC VTX são consumidas e a largura de banda STS-1 disponível no ASIC VTX é totalmente usada. No entanto, somente 12 circuitos VT1.5 são construídos através da matriz VTX ASIC.

A janela de confirmação de Criação de circuito mostrada abaixo é exibida imediatamente antes do último circuito STS-1 ser acomodado da porta 12 da placa EC-1 no slot 4 à porta 12 da placa EC-1 no slot 17. Como mostrado, todas as 24 portas STS-1 no ASIC VTX foram usadas.

Nota: Para obter uma versão maior deste diagrama, consulte o wallchart em PDF da Matriz de Conexões Cruzadas XC e XC-VT STS-1 e VT 1.5.

Agora, considere o que acontece quando um usuário tenta provisionar um 13º circuito VT1.5 da placa DS-3 no slot físico 14 para o segundo VT1.5 na porta 1 da placa EC-1 no slot físico 17. (Lembre-se de que o primeiro VT1.5 já foi usado.) O painel de confirmação mostrado abaixo é exibido imediatamente antes do usuário tentar acomodar o 13º circuito STS-1.

A janela de confirmação de Criação de circuito mostrada abaixo indica que a tentativa falhou porque não há portas STS-1 disponíveis no ASIC VTX.

Gráfico de parede de conexão cruzada

Use o seguinte wallchart em PDF para obter mais informações sobre a conexão cruzada:

Entender o wallchart da matriz de conexão cruzada XC e XC-VT STS-1 e VT 1.5.

Informações Relacionadas

- Suporte para tecnologia óptica

- Suporte Técnico - Cisco Systems