Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Caminhos de trabalho e proteção

Configurar o anel BLSR

Instalar as placas portadoras ópticas e anexar as fibras

Crie as terminações DCC para as placas

Ative as portas para as placas

Configurar o anel BLSR

Configurar o cronograma dos nós no anel BLSR

Adicionar e soltar nós BLSR

Adicionar um nó

Remover um nó

Mover uma placa de tronco BLSR

Mova a placa de tronco BLSR para um slot diferente no chassi 15454

Alarmes associados a anéis BLSR

Alarm K Bte padrão

Alarme de BLSR fora de Sincronização

Informações Relacionadas

Introduction

Você pode encontrar vários problemas comuns ao configurar os nós ONS 15454 como um anel de linha comutada bidirecional (BLSR). Este documento aborda esses problemas e fornece exemplos de práticas recomendadas para configurar um anel BLSR. Ao configurar um anel BLSR, você pode adicionar, remover e reconfigurar fisicamente 15454 nós.

Observação: o ONS 15454 suporta BLSRs de duas e quatro fibras com até 32 15454 nós, com base na configuração de software e hardware. Os BLSRs alocam metade da largura de banda de fibra disponível para proteção. Por exemplo, um OC-48 (Optical Carrier-48) BLSR aloca os Sinais de Transporte Síncrono (STSs - Synchronous Transport Signals) de 1 a 24 para o tráfego de trabalho e os STSs de 25 a 48 para proteção. Se ocorrer uma quebra em um intervalo de fibra, o tráfego de trabalho muda para a largura de banda de proteção (STSs 25-48) em outro intervalo de fibra. O tráfego de trabalho viaja em uma direção nos STSs de 1 a 24 em uma fibra e nos STSs de 1 a 24 na direção oposta na segunda fibra. As larguras de banda de trabalho e proteção devem ser iguais. Você pode criar apenas OC-12 (Optical Carrier-12) (somente duas fibras) ou OC-48 e OC-192 BLSRs.

Prerequisites

Requirements

Os leitores deste documento devem estar cientes destes tópicos:

- Cisco ONS 15454

- BLSR

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco ONS 15454.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Este documento descreve uma configuração de laboratório com um anel BLSR inicial de quatro nós (consulte a Figura 1).

Esta seção ilustra e explica como configurar o anel BLSR. Você pode usar o mesmo procedimento para configurar anéis BLSR de qualquer tamanho até o limite máximo de 32 nós.

Esta seção também fornece instruções passo a passo para:

- Adicione um nó 15454 ao anel BLSR e verifique se os circuitos existentes foram adicionados e passem por ele.

- Remover um nó.

- Mova uma das placas de tronco OC-48 para um slot físico diferente no chassi 15454.

Figura 1: Configuração do laboratório com um anel BLSR inicial de quatro nós

Você pode criar terminações SONET (Synchronous Optical Network - Rede Óptica Síncrona) de Canal de Comunicação de Dados (SDCC) nas portas leste e oeste. A fibra da porta East deve ser conectada à fibra da porta West em um nó adjacente. Da mesma forma, a fibra da porta Oeste deve se conectar à fibra de uma porta East em um nó adjacente.

Se você configurar as conexões leste-oeste incorretamente (por exemplo, se você configurar East para East para East ou West para West), nenhuma mensagem de erro será exibida. No entanto, o tráfego falha se a fibra se rompe. O tráfego falha porque os nós em ambos os lados da quebra de fibra são incapazes de comutar o tráfego que anda pelos caminhos de trabalho bidirecionais nos STSs 1-24 de volta para os caminhos de proteção nos STSs 25-48.

Para evitar erros, use um sistema para atribuir portas BLSR. Você pode fazer da porta East o slot físico mais distante à direita no 15454, e da porta Oeste o slot físico mais distante à esquerda. Por exemplo, na Figura 1, o slot 12 é a porta East e o slot 6 é a porta West.

Os bytes SONET K1, K2 e K3 transportam as informações que regem os switches de proteção BLSR. Cada nó BLSR monitora os bytes K para determinar quando alternar o sinal SONET para um caminho físico alternativo. Os bytes K comunicam as condições de falha e as ações tomadas entre os nós no anel.

Caminhos de trabalho e proteção

Os anéis BLSR alocam metade da largura de banda de fibra disponível para proteção. Os STSs 1-24 são alocados para o tráfego nos intervalos de trabalho em ambos os caminhos de fibra. Os STSs 25-48 são alocados para o tráfego em spans de proteção em ambos os caminhos de fibra. As larguras de banda de trabalho e proteção devem ser iguais. Você só pode provisionar BLSRs OC-12, OC-48 e OC-192.

Em um anel BLSR normal sem quebra de fibra, os STSs 1-24 são usados para tráfego de trabalho em ambos os spans de fibra 1 e 2 que trafegam em direções opostas (consulte a Figura 2):

Figura 2: Anel BLSR normal sem quebra de fibra

Os bytes K1 e K2 na seção de overhead de linha do quadro SONET indicam o estado do anel, como esta tabela mostra:

Caminho suspenso

Seção adicional

Enquadramento A1

Enquadramento A2

Enquadramento A3

Caminho J1

B1 BIP-8

Orderwire E1

Usuário E1

B3 BIP-8

D1 Data Com

D2 Data Com

D3 Data Com

Rótulo de sinal C2

Linha suspensa

Ponteiro H1

Ponteiro H2

Ação do ponteiro H3

Status do caminho G1

B2 BIP-8

K1

K2

Canal do usuário F2

D4 Data Com

D5 Data Com

D5 Data Com

Indicador H4

D7 Data Com

D8 Data Com

D9 Data Com

Crescimento de Z3

D10 Data Com

D11 Data Com

D12 Data Com

Crescimento de Z4

Status/crescimento de sincr. S1/Z1

Crescimento de M0 ou M1/Z2 REI-L

Orderwire E2

Conexão em tandem Z5

Aqui está um detalhamento dos bits K1:

Prioridade de antecipação de solicitação

Bits 1 a 4

Bits

Prioridade

1111

Bloqueio da proteção (span) [LP-S] ou Falha do sinal (proteção) [SF-P]

1110

Switch forçado (span) [FS-S]

1101

Switch forçado (anel) [FS-R]

1100

Falha de sinal (span) [SF-S]

1011

Falha de sinal (anel) [SF-R]

1010

Signal Degrade (proteção) [SD-P]

1001

Sinal Degrade (span) [SD-S]

1000

Sinal Degrade (anel) [SD-R]

0111

Switch manual (span) [MS-S]

0110

Switch manual (anel) [MS-R]

0101

Aguarde para restaurar [WTR]

0100

Exercício (span) [EXER-S]

0011

Exercício (anel) [EXER-R]

0010

Solicitação reversa (span) [RR-S]

0001

Reverse Request (ring) [RR-R]

0000

Sem solicitação [NR]

Bits 5 a 8

ID do nó de destino: Esses bits indicam a ID do nó para o qual o byte K1 é destinado. O ID do nó de destino é sempre o de um nó adjacente (exceto para bytes APS padrão).

Aqui está um detalhamento dos bits K2:

Bits

Descrição

Bits 1 a 4

Esses bits sempre indicam o ID do nó que origina a solicitação.

Bit 5

Esse bit indica se a solicitação de bridge K1 bits 1 a 4 é uma solicitação de caminho curto (0) ou uma solicitação de caminho longo. (1)

Bits 6 a 8

111-AIS de linha

110 - RDI de linha

101 - Reservado para uso futuro

100 - Reservado para uso futuro

011 - Tráfego extra (ET) em canais de proteção

010 - Bridged and Switched (Br e Sw)

001 - Com bridge (Br)

000 - Ocioso

Se ocorrer uma quebra de fibra, os bytes K1 e K2 reportam o alarme. Os bytes K1 e K2 identificam os nós de origem e de destino onde ocorreu a quebra e cujos canais de trabalho e proteção estão em loop. O tráfego de trabalho muda para a largura de banda de proteção (STSs 25-48) nos spans 2, 3 e 4.

Figura 3: Quebra de fibra

A Figura 4 exibe os intervalos de anel BLSR 2, 3 e 4 após os nós A e D detectarem uma quebra de fibra e alternarem os caminhos de trabalho STSs 1-24 para os caminhos de proteção STSs 25-48.

Figura 4: O anel BLSR se estende 2, 3 e 4 após os nós A e D detectarem uma quebra de fibra

A interrupção do tráfego é menor que 50 milissegundos quando o switch não funciona para proteger as fibras.

Você deve entender o impacto de uma quebra de fibra nos circuitos que trafegam pelo anel BLSR. Considere o cenário na Figura 5, em que os circuitos trafegam em ambos os lados do anel. Os circuitos entram e saem nos nós A e C.

Figura 5: Impacto de uma quebra de fibra em circuitos

Se ocorrer uma quebra de fibra entre o Nó A e o Nó D, todos os bytes K1 e K2 serão alterados para refletir o status da fibra entre o Nó A e o Nó D. O tráfego que viaja nos STSs 1-24, no lado esquerdo do anel, agora usa STSs 25-48 no lado direito do anel. O tráfego nos STSs 25-48 é destinado ao Nó C. No entanto, o tráfego deve continuar para o Nó D. No Nó D, o tráfego é ligado em ponte e comutado de volta para o Nó C (consulte a Figura 6).

Figura 6 - O tráfego é ligado e comutado até o nó C

Configurar o anel BLSR

Siga estes passos para configurar um anel BLSR:

1. Instalar as placas portadoras ópticas e anexar as fibras.

2. Crie as terminações DCC nas placas.

3. Ative as portas para as placas.

4. Configure o anel BLSR.

5. Configure a temporização dos nós no anel BLSR.

Instalar as placas portadoras ópticas e anexar as fibras

Conclua estes passos:

1. Use os procedimentos da seção Instalação e Viragem da Placa da Documentação do Usuário 15454 para instalar fisicamente as placas OC-12 ou OC-48. Você pode instalar as placas OC-12 em qualquer slot. Entretanto, você deve instalar as placas OC-48 somente nos slots de alta velocidade 5, 6, 12 ou 13.

2. Deixe as placas inicializarem.

3. Conecte a fibra às placas.

Verifique se o LED ACT na placa instalada está verde.

Crie as terminações DCC para as placas

Conclua estes passos:

1. Efetue login no primeiro nó no BLSR.

2. Selecione Provisioning > Sonet DCC.

O painel Terminações SDCC é exibido:

Figura 7: Painel de terminações SDCC

3. Clique em Create na seção SDCC Terminations.

A caixa de diálogo Create SDCC Terminations é exibida:

Figura 8: Caixa de diálogo Create SDCC Terminations

4. Mantenha pressionada a tecla CTRL e clique nos dois slots ou portas que devem servir como portas de anel BLSR no nó. Por exemplo, a porta 1 do slot 6 (OC-48) e a porta 1 do slot 12 (OC-48) (consulte a Figura 8).

Observação: o ONS 15454 usa o SONET section layer DCC (SDCC) para comunicações de dados. O ONS 15454 não usa a linha DCCs. Portanto, os DCCs de linha estão disponíveis para túneis DCCs de equipamentos de terceiros em redes ONS 15454.

5. Click OK.

Os slots ou portas estão listados na seção Terminações SDCC:

Figura 9 - Os slots ou portas estão listados

Ative as portas para as placas

Conclua estes passos:

1. Clique duas vezes em uma das placas ópticas configuradas como terminação SDCC.

2. Selecione Provisionamento > Linha.

3. Selecione Em serviço na coluna Status.

Figura 10 - Selecione a opção em serviço

4. Repita as etapas de 1 a 3 para a outra placa óptica configurada como uma terminação SDCC e para cada nó no anel BLSR.

Configurar o anel BLSR

Conclua estes passos:

1. Efetue login em um dos nós BLSR.

2. Selecione Provisioning > Ring.

Verifique se todos os circuitos das placas ópticas do anel BLSR foram excluídos. Você deve começar com o anel BLSR desabilitado:

Figura 11 - Comece com o anel BLSR desativado

3. Digite um identificador para o nó no campo Node ID da seção BLSR.

O ID do nó identifica o nó para o anel BLSR. Você pode ter até 16 IDs de nó diferentes. Assegure-se de atribuir IDs de nó exclusivas a todos os nós do anel BLSR.

Figura 12 - Atribuir IDs de nó exclusivas para cada nó

4. Selecione uma ID de nó.

Os outros campos BLSR são exibidos.

5. Defina estas propriedades BLSR (consulte a Figura 13):

- Ring ID — Atribua um identificador para o toque. Certifique-se de que seja um número entre 0 e 255. Você deve usar a mesma ID de toque para todos os nós no mesmo BLSR.

- Tempo de reversão — Especifique o tempo após o qual o tráfego de trabalho deve reverter para o caminho de trabalho original. O valor padrão é de cinco minutos.

- East Port —Selecione a porta necessária como a porta East na lista suspensa. Geralmente, a East Port é o slot mais alto disponível à direita do 15454.

- West Port —Selecione a porta necessária como a porta West na lista suspensa. Normalmente, a West Port é o slot mais baixo disponível à esquerda do 15454.

Figura 13 - Definir propriedades BLSR

A Figura 14 ilustra a configuração do Nó A.

Figura 14 - Configuração do Nó A

6. Clique em Apply.

A caixa de diálogo Alteração do toque de mapa BLSR é exibida:

Figura 15 - Caixa de diálogo de alteração de mapa BLSR

7. Clique em Sim.

A caixa de diálogo Mapa do anel BLSR é exibida:

Figura 16 - Caixa de diálogo Ring Map BLSR

8. Clique em Aceitar.

O painel Mapa de anel BLSR exibe o endereço IP 10.200.100.11 para o Nó A, que é o primeiro nó 15454 no anel BLSR. O nó é adicionado ao mapa do anel BLSR. Os alarmes K padrão são exibidos até que você configure todos os nós no anel:

Figura 17 - Alarmes K padrão

9. Conclua as Etapas 2 a 6 para os outros três nós que formam o anel BLSR de quatro nós. A Figura 18 mostra a janela de configuração BLSR para Node B. Observe que ele tem um ID de nó diferente, mas o mesmo ID de toque:

Figura 18 - Janela de configuração BLSR para o nó B

A Figura 19 representa a configuração do Nó B.

Figura 19 - Configuração do Nó B

10. Clique em Apply.

A caixa de diálogo Mapa do anel BLSR é exibida:

Figura 20 - Adicionar o segundo nó ao anel BLSR

11. Clique em Aceitar.

12. Configure o Nó C.

Figura 21 - Configuração de BLSR para o nó C

A Figura 22 representa a configuração do Nó C.

Figura 22 - Configuração do Nó C

13. Clique em Apply.

A caixa de diálogo Mapa do anel BLSR é exibida:

Figura 23 - Adicionar o terceiro nó ao anel BLSR

14. Clique em Aceitar.

15. Configure o Nó D.

Figura 24 - Configuração de BLSR para o nó D

A Figura 25 representa a configuração do Nó D.

Figura 25 - Configuração do nó D

16. Clique em Apply.

A caixa de diálogo Mapa do anel BLSR é exibida:

Figura 26 - Adicionar o quarto nó ao anel BLSR

17. Clique em Aceitar.

18. Alterne para a exibição de rede para verificar se os alarmes K padrão foram eliminados.

19. Usar procedimentos normais de teste para testar o BLSR. Aqui estão algumas etapas que você pode usar:

1. Efetue login em um nó e selecione Manutenção > Toque.

2. Selecione MANUAL RING na lista East Operation (Operação leste) e clique em Apply (Aplicar). Verifique se o tráfego comuta normalmente.

3. Selecione Limpar na lista Operação Oriental e clique em Aplicar.

4. Repita as etapas de 1 a 3 para a Operação Oeste.

5. Puxe as fibras em um nó e verifique se o tráfego comuta normalmente.

Configurar o cronograma dos nós no anel BLSR

Depois de configurar o DCC SONET, você precisa definir a temporização para o nó. Consulte a seção Setup ONS 15454 Timing da Documentação do Usuário 15454 para obter os procedimentos passo a passo. Consulte ONS 15454 Timing Issues para obter informações gerais sobre o cronograma do ONS 15454.

Adicionar e soltar nós BLSR

Esta seção fornece procedimentos para adicionar e descartar nós BLSR para níveis de software v2.x.x. Se você usar o nível de software v5.0 mais recente, consulte a documentação v5.0 para obter os procedimentos para adicionar e descartar nós BLSR.

Para adicionar ou descartar um nó, é necessário executar um switch de proteção com um operador de força que roteia o tráfego para fora do intervalo em que o serviço é executado.

Aqui está um exemplo para demonstrar como configurar sem interrupções e depois adicionar um quinto nó, Node E, ao anel BLSR de quatro nós. O exemplo também indica como verificar se os circuitos corretos foram adicionados ao nó E.

Figura 27 - Exemplo para adicionar um quinto nó

O exemplo também demonstra como remover sem interrupções o Nó E do anel BLSR. O exemplo mostra como reverter para a configuração original do laboratório de quatro nós e verificar se os circuitos estão configurados corretamente.

Nota: Você pode adicionar ou remover apenas um nó de cada vez.

Adicionar um nó

Quando quiser adicionar um nó ao seu anel BLSR, certifique-se de fazer login no sistema localmente para minimizar as interrupções de tráfego. Conclua estes passos:

1. Instale as placas ópticas no ONS 15454 que você deseja adicionar ao BLSR.

Verifique se os cabos de fibra estão disponíveis para conectar às placas.

2. Execute o tráfego de teste através do nó para garantir que as placas funcionem corretamente.

3. Efetue login no nó do qual deseja se conectar ao novo Nó E através de sua porta East (Nó D na configuração do laboratório).

4. Force o tráfego na porta East. Conclua estes passos:

1. Selecione Manutenção > Toque.

2. Clique em FORCE RING na lista East Operation (Operação do Leste).

Figura 28 - Forçar tráfego na porta leste

3. Clique em Apply.

Um alarme de solicitação de switch de força é gerado para a placa OC-48 da porta Leste:

Figura 29 - Alarme de solicitação do switch de força

O alarme de solicitação do switch de força é normal.

Cuidado: o tráfego está desprotegido durante um switch de proteção.

4. Efetue login no nó que deve se conectar ao novo nó através de sua porta Oeste (Nó A na configuração do laboratório).

5. Forçar o tráfego no porto oeste. Conclua estes passos:

1. Selecione Manutenção > Toque.

2. Clique em FORCE RING na lista West Operation (Operação Ocidental).

Figura 30: Forçar o tráfego na porta oeste

3. Clique em Apply.

Uma mensagem de confirmação é exibida indicando que as instruções das portas East e West estão configuradas corretamente no anel BLSR para que o tráfego possa ser comutado corretamente:

Figura 31 - Mensagem de confirmação

Um alarme de solicitação de switch de força é gerado para a placa OC-48 da porta Leste:

Figura 32 - Alarme de solicitação do switch de força

O alarme de solicitação do switch de força é normal.

Cuidado: o tráfego está desprotegido durante um switch de proteção.

6. Faça login no novo nó e conclua estas etapas de configuração de BLSR:

1. Provisione o DCC SONET.

Figura 33 - Provisionar o SONET DCC

2. Configure a temporização BLSR.

Figura 34: Configurar o tempo de BLSR

3. Ative as portas BLSR.

Figura 35 - Ativar as portas BLSR

4. Configure o anel BLSR.

Figura 36 - Configurar o anel BLSR

7. Remova as conexões de fibra do Nó D e do Nó A que se conectam diretamente ao novo Nó E.

- Remova a fibra East do Nó D (slot 12) que deve se conectar à porta Oeste do novo Nó E (slot 6).

- Remova a fibra Oeste do Nó A (slot 6) que deve se conectar à porta Leste do novo Nó E (slot 12).

8. Substitua as fibras removidas por fibras conectadas ao novo Nó E. Conecte o porto oeste ao porto leste, e o porto leste ao porto oeste.

9. Faça logoff do Cisco Transport Controller (CTC).

10. Faça login no CTC novamente.

11. Aguarde até que a caixa de diálogo Alteração do mapa de toque BLSR seja exibida.

Observação: se a caixa de diálogo Alteração de mapa de anel BLSR não for exibida, selecione Provisionamento > Toque e clique em Mapa de toque.

Figura 37 - Caixa de diálogo de alteração do mapa de anel BLSR

12. Clique em Sim.

A caixa de diálogo Mapa do anel BLSR é exibida:

Figura 38 - Caixa de diálogo Ring Map BLSR

13. Clique em Aceitar.

14. Retorne à exibição Rede e clique na guia Circuitos.

Aguarde até que sua rede descubra todos os circuitos. Os circuitos que passam pelo novo nó são indicados como incompletos. A janela Circuitos exibe um intervalo menor que o número total de spans para os circuitos:

Figura 39 - Um span menor que o número total de spans

15. Clique com o botão direito do mouse em Node E e selecione Update Circuits (Atualizar circuitos) no menu de atalho.

Figura 40 - Atualizar circuitos

Uma mensagem de confirmação de Atualização de circuitos é exibida indicando o número de redes adicionadas ao nó E:

Figura 41 - Mensagem de confirmação de atualização de circuitos

16. Selecione a guia Circuitos e verifique se a rede não contém circuitos incompletos.

17. Selecione um circuito e clique em Mapear.

18. Verifique se os circuitos passam pelo novo nó E:

Figura 42 - Verifique se os circuitos passam pelo novo nó E

19. Limpe o interruptor de proteção.

Você deve limpar o switch de proteção para o Nó D que usa sua porta East para se conectar ao novo Nó E e para o Nó A que usa sua porta Oeste para se conectar ao novo Nó E. Conclua estes passos:

1. Selecione Manutenção > Toque.

2. Clique em CLEAR na lista East Operation (Operação do Leste).

3. Clique em Apply.

Figura 43: Limpar o switch de proteção da porta leste

4. Selecione CLEAR na lista West Operation (Operação Ocidental).

5. Clique em Apply.

Figura 4: Limpar o switch de proteção da porta oeste

Remover um nó

Cuidado: este procedimento minimiza as interrupções de tráfego quando você exclui nós. No entanto, você pode perder tráfego ao excluir e recriar circuitos originados ou terminados em um nó removido.

Conclua estes passos:

1. Selecione o nó que deseja remover e exclua todos os circuitos que se originam ou terminam nesse nó. Por exemplo, se quiser remover o Nó E da configuração do laboratório, faça o seguinte:

1. Clique na guia Circuitos.

2. Mantenha pressionada a tecla CTRL e clique para selecionar vários circuitos que você precisa excluir.

3. Clique em Excluir.

Você é solicitado a confirmar a exclusão:

Figura 45 - Excluir circuitos

4. Clique em Sim.

Uma mensagem de confirmação é exibida:

Figura 46 - Mensagem de confirmação para exclusão do circuito

5. Se um circuito multidrop contiver quedas no nó que você deseja remover, clique em Editar.

6. Remova as gotas.

Observação: não faça login no nó que deseja remover.

Observação: se um circuito tiver várias gotas, exclua apenas as quedas que terminam no Nó E.

2. Alterne manualmente o tráfego das portas dos nós adjacentes ao nó que você deseja remover. Os nós adjacentes são desconectados quando o nó é removido. Conclua estes passos:

1. Open Node D (Nó aberto D), que é conectado através de sua porta East ao Node E.

2. Selecione Manutenção > Toque.

3. Clique em FORCE RING na lista East Operation (Operação do Leste).

4. Clique em Apply.

Figura 47 - Forçar o tráfego na porta leste

Você será solicitado a confirmar a ação.

5. Clique em Sim.

Figura 48 - Confirmar a operação

6. Open Node A (Nó aberto A), que é conectado através de sua porta Oeste ao Node E.

7. Selecione FORCE RING na lista West Operation (Operação Ocidental).

8. Clique em Apply.

Figura 49 - Forçar o tráfego na porta oeste

Você será solicitado a confirmar a ação.

Figura 50 - Confirmar a operação

Cuidado: o tráfego está desprotegido durante o switch de proteção.

3. Remova todas as conexões de fibra existentes entre o Nó E e seus vizinhos, Nó A e Nó D.

4. Reconecte os dois nós adjacentes.

5. Aguarde até que a caixa de diálogo Alteração do toque de mapa BLSR seja exibida.

Observação: se a caixa de diálogo Alteração de mapa BLSR não for exibida, selecione Provisioning > Ring e clique em Ring Map.

Figura 51: Caixa de diálogo de alteração de mapa BLSR

6. Clique em Sim.

A caixa de diálogo Mapa do anel BLSR é exibida:

Figura 52: Caixa de diálogo Ring Map BLSR

7. Clique em Aceitar.

8. Um por um, exclua e recrie cada circuito originado ou terminado no Nó E.

9. Limpe os switches de proteção nos nós adjacentes. Conclua estes passos:

1. Abra o Nó D com o switch de proteção em sua porta East.

2. Selecione Manutenção > Toque.

3. Clique em CLEAR na lista East Operation (Operação do Leste).

4. Clique em Apply.

Figura 53: Limpar o switch de proteção da porta leste

5. Abra o nó com a chave de proteção em sua porta Oeste.

6. Selecione Manutenção > Toque.

7. Clique em CLEAR na lista West Operation (Operação ocidental).

8. Clique em Apply.

Figura 54: Limpar o switch de proteção da porta oeste

10. Verifique se um relógio BITS (Building Integrated Timing Supply, Fonte de tempo integrada do prédio) é usado em cada nó.

- Se o BITS não for usado, certifique-se de que a sincronização esteja definida como um dos spans BLSR de direção leste ou oeste nos nós adjacentes.

- Se o nó que você removeu (Nó E) for a origem de temporização do BITS, use um novo nó como a origem do BITS. Como alternativa, selecione a sincronização interna em um nó do qual todos os outros nós possam derivar sua temporização.

11. Selecione a guia Circuitos e verifique se não há circuitos incompletos presentes.

Figura 55: Verifique se não há circuitos incompletos

12. Clique na guia Mapa.

13. Verifique se os circuitos estão roteados corretamente.

Figura 56 - Verifique se os circuitos estão roteados corretamente

Mover uma placa de tronco BLSR

Observação: você deve descartar os nós um por um do anel BLSR atual para reorganizar as placas de tronco. Lembre-se de que esse procedimento afeta o serviço e se aplica a todos os nós BLSR em que as placas mudam slots. Revise todas as etapas antes de prosseguir.

Na configuração do laboratório OC-48 BLSR de quatro nós na Figura 57, Node D é removido temporariamente do anel BLSR ativo. Além disso, a placa OC-48 no slot 6 é movida para o slot 5 e a placa OC-48 no slot 12 é movida para o slot 6.

Figura 57 - Configuração do laboratório OC-48 BLSR de quatro nós

Mova a placa de tronco BLSR para um slot diferente no chassi 15454

Esta seção explica como mover uma placa de tronco BLSR para um slot diferente. Use este procedimento para cada cartão que deseja mover. Embora o procedimento seja para placas de tronco BLSR OC-48, você pode usar o mesmo procedimento para placas OC-12.

Observação: os nós ONS 15454 devem usar o CTC versão 2.0 ou posterior e não podem ter alarmes ativos para as placas OC-48 ou OC-12 ou para a configuração BLSR.

1. Force o tráfego para fora do nó onde você deseja trocar a placa de tronco. Conclua estes passos:

1. Efetue login no Nó C conectado através de sua porta East até o Nó D onde deseja mover a placa de tronco.

2. Selecione Manutenção > Toque.

3. Clique em FORCE RING na lista East Operation (Operação do Leste).

4. Clique em Apply.

Figura 58 - Forçar tráfego na porta leste

Você será solicitado a confirmar a ação.

Figura 59 - Confirmar operação do BLSR

5. Clique em Sim.

Quando você executa um interruptor de força, um alarme de solicitação manual de força de switch é gerado:

Figura 60 - Alarme de solicitação de switch de força manual

O alarme de solicitação do switch de força é normal.

Cuidado: o tráfego está desprotegido durante um switch de proteção.

6. Efetue login no Nó A que está conectado através da porta Oeste até o Nó D, onde você deseja mover a placa de tronco.

7. Selecione Manutenção > Toque.

8. Clique em FORCE RING na lista West Operation (Operação Ocidental).

9. Clique em Apply.

Figura 61: Forçar o tráfego na porta oeste

Você será solicitado a confirmar a ação.

Figura 62: Confirmar operação do BLSR

10. Clique em Sim.

2. Efetue login no Nó D onde a placa de tronco OC-48 que deseja mover está instalada.

3. Clique na guia Circuitos.

Figura 63 - Selecione a guia Circuitos para o nó D

4. Registre as informações de provisionamento dos circuitos afetados. Você precisa dessas informações para restaurar os circuitos posteriormente.

5. Exclua os circuitos que passam pela placa que deseja mover. Conclua estes passos:

1. Mantenha pressionada a tecla CTRL e clique para selecionar os circuitos necessários.

2. Clique em Excluir.

Você é solicitado a aceitar a exclusão:

Figura 64 - Excluir circuitos no nó D

3. Clique em Sim.

6. Exclua a terminação SONET DCC na placa que deseja mover. Conclua estes passos:

1. Selecione Provisioning > Sonet DCC.

2. Escolha o Sonet DCC necessário na seção Terminações SDCC.

3. Clique em Excluir.

Figura 65 - Excluir a terminação SONET DCC

Você será solicitado a confirmar a ação.

Figura 66 - Confirmação de exclusão de terminação SDCC

4. Clique em Sim.

7. Desative o toque no nó que deseja mover. Conclua estes passos:

1. Selecione Provisioning > Ring.

2. Clique em Toque desativado na lista ID do nó.

3. Clique em Apply.

Figura 67 - Desativar o toque no nó D

Você é solicitado a confirmar a exclusão.

Figura 68 - Confirmar a exclusão

8. Selecione Provisioning > Timing e defina a temporização como Internal Clock se a placa OC-48 for uma fonte de temporização.

Figura 69: Definir o tempo para relógio interno

9. Coloque a(s) porta(s) na placa fora de serviço. Conclua estes passos:

1. Clique duas vezes no cartão.

2. Selecione Provisionamento > Linha.

3. Selecione Fora de serviço para cada porta na coluna Status.

Figura 70: Coloque cada porta fora de serviço

Você será solicitado a confirmar a ação.

4. Clique em Sim.

Figura 71: Confirmar a ação

10. Remova fisicamente a placa OC-48 no slot 12 e mova-a para seu novo local no slot 5.

11. Insira a placa em seu novo slot e aguarde a placa ser inicializada.

12. Exclua os detalhes da placa OC-48 do slot original 12. Para isso, clique com o botão direito do mouse no cartão na exibição de nó e selecione Excluir no menu de atalho.

Figura 72 - Excluir a placa OC-48 do slot original

Você é solicitado a confirmar a exclusão:

Figura 73: Confirmar a exclusão

13. Coloque a placa OC-48 na(s) porta(s) do slot 5 novamente em serviço. Conclua estes passos:

1. Clique com o botão direito do mouse na placa e selecione Abrir placa no menu de atalho.

Figura 74 - Abrir a placa

2. Clique na guia Provisionamento.

3. Selecione Em serviço na coluna Status.

4. Clique em Apply.

Figura 75 - Selecione a opção em serviço para recolocar a placa em serviço

14. Conclua as etapas listadas na seção Configurar o anel BLSR deste documento para habilitar o anel BLSR com as mesmas placas OC-48 (em seus novos slots) e portas para Leste e Oeste.

15. Insira novamente os circuitos excluídos manualmente.

Para obter mais informações sobre como provisionar circuitos, consulte a seção Criando e Provisionando Circuitos da Documentação do Usuário do ONS 15454.

16. Ative os parâmetros de temporização na placa novamente, se você usar a temporização de linha e a placa movida for uma referência de temporização.

Figura 76 - Ativar os parâmetros de temporização

Alarmes associados a anéis BLSR

Esta seção lista os alarmes associados aos anéis BLSR.

Alarm K Bte padrão

O alarme padrão de byte K recebido (DFLTK) ocorre quando um BLSR não está configurado corretamente. Por exemplo, o alarme ocorre quando um BLSR de quatro nós tem um nó configurado como Unidirectional Path Switched Ring (UPSR). Um nó em uma configuração UPSR ou linear não envia os dois bytes válidos do Sistema de Proteção Automática (APS - Automatic Protection System) K1/K2 que o sistema configurado para BLSR antecipa. A configuração BLSR considera um dos bytes enviados como inválido. O equipamento receptor monitora os bytes K1/K2 para informações de recuperação de link.

Figura 77 - Alarme do byte K padrão recebido (DFLTK)

O alarme também pode ocorrer quando você adiciona um novo nó para o qual um novo mapa de toque não é aceito. O procedimento para solucionar problemas do DFLTK é geralmente semelhante ao procedimento para solucionar problemas do BLSROOSYNC. Para obter mais informações, consulte a seção DFLTK da Documentação do Usuário 15454.

Alarme de BLSR fora de Sincronização

Figura 78 - Alarme BLSROSYNC

O alarme BLSR Out Of Sync (BLSROSYNC) ocorre quando você precisa atualizar a tabela de mapeamento. Para limpar o alarme, você deve criar um novo mapa de toque que deve ser aceito. Para obter mais informações, consulte a seção BLSROOSYNC da Documentação do Usuário 15454.

Informações Relacionadas

- Manual de referência Cisco ONS 15454, versão 3.3 - Capítulo 9, Topologias SONET

- Manual de referência do Cisco ONS 15454, versão 5.0 - Capítulo 11, Topologias e atualizações do SONET

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems