Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Como limpar os alarmes

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como limpar um alarme de sinal virtual de sinal de indicação de alarme DS3XM (AIS-V).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de software anteriores à versão 3.0.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Como limpar os alarmes

Conclua estes passos para limpar um alarme AIS-V DS3XM:

1. Determine qual porta é afetada (por exemplo, ID do nó, número do slot, número da porta ou número de afluente virtual [VT]).

2. Crie um circuito VT unidirecional da porta afetada de volta para si mesmo. Dê ao circuito um nome facilmente reconhecível.

Por exemplo, Nó 1 > Slot 2 > Porta 2 > VT 13 conectado em cruz ao Nó 1 > Slot 2 > Porta 2 > VT 13.

3. Vá para Card View para a placa DS3XM.

4. Clique em Manutenção e, em seguida, clique na guia DS1.

5. Localize o VT no alarme (por exemplo, DS3 #2 ou DS1 #13).

6. Selecione Facility (line) no Loopback Type e clique em Apply.

7. Clique em Circuitos.

8. Localize e selecione o circuito unidirecional criado na etapa 2.

9. Clique em Excluir.

10. Clique em Sim na caixa Confirmação de exclusão.

11. Vá para Card View (Exibição de cartão) da placa DS3XM.

12. Clique em Manutenção e, em seguida, clique na guia DS1.

13. Localize o VT em Loopback de instalação (linha).

14. Selecione Nenhum no Tipo de loopback.

15. Clique em Apply.

16. Clique em Alarmes e verifique se os alarmes AIS-V estão limpos.

17. Repita essas etapas para todos os alarmes AIS-V nas placas DS3XM.

Informações Relacionadas

- Página de suporte de produtos ópticos

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems