Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Tipos de grupo de proteção

0:01

1:01

1:N

1+1

Criando grupos de proteção

ONG 15454: Configuração do grupo de proteção 1+1

Configuração do grupo de proteção 1:N ONG 15454

Configuração de proteção ONG 15454 1:1

Excluindo um grupo de proteção

Operações de manutenção

1+1 Operações de manutenção

Operações de manutenção de 1:N

Versão 2.x

Versão 3.x

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como criar, excluir e manter vários tipos de grupos de proteção disponíveis no Cisco ONS 15454. Este documento abrange placas DS1, DS3, DS3E, DS3XM, EC1 e OCn e versões de software do Cisco Transport Controller (CTC) até a versão 3.1.

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware abaixo.

- Cisco ONS 15454

- Cisco Transport Controller versão 3.1 e anterior

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Tipos de grupo de proteção

O Cisco ONS 15454 oferece quatro esquemas de proteção, dependendo do tipo de cartão:

0:01

Este esquema de proteção também é chamado de "desprotegido". Qualquer um dos 15454 As placas Cisco ONS 15454 podem ser operadas como desprotegidas nos slots 1-6 ou 12-17. Esta é a configuração padrão para grupos de proteção.

1:01

Este regime de proteção é também designado por "proteção individual". Nesta configuração, uma placa de trabalho é emparelhada com uma placa de proteção. Este esquema de proteção está disponível para todos os cartões elétricos: DS1, DS3, DS3E, DS3XM e EC1. A placa de trabalho deve estar em um slot par numerado e a placa de proteção deve estar em um slot ímpar adjacente. Por exemplo, se a placa DS3 em funcionamento for colocada no slot 4, você pode colocar a placa DS3 protetora no slot 3 ou no slot 5.

1:N

Este regime de proteção é também designado por "proteção individual". Nessa configuração, uma a cinco placas de trabalho são atribuídas a uma placa de proteção. O número máximo de cartões de trabalho que podem ser protegidos é de cinco. Esse esquema de proteção está disponível para placas DS1, DS3 e DS3E. Cada grupo de proteção 1:N deve conter uma placa de proteção (DS1N-14, DS3N-12 ou DS3N-12E) que deve ser instalada no slot 3 ou 15. Você deve instalar a placa de trabalho correspondente na mesma metade do chassi da placa de proteção. Por exemplo, se a placa DS3N estiver instalada no slot 3, você poderá colocar as placas DS3 em funcionamento correspondentes nos slots 1, 2, 4, 5 e 6. Se a placa DS3N estiver instalada no slot 15, você poderá colocar as placas de trabalho correspondentes nos slots 12, 13, 14, 16 e 17. O número exato de placas de trabalho que podem ser protegidas depende do tipo de placa e de backplane.

1+1

Este regime de proteção é também designado por "proteção individual mais um". Nessa configuração, uma porta óptica em funcionamento é protegida por outra porta óptica em uma placa diferente. Esse esquema de proteção está disponível para todas as portas OCn. Observe que esse esquema de proteção se aplica às portas, não às placas. Várias regras para criar grupos de proteção óptica são melhor ilustradas por um exemplo usando duas placas OC3 de 4 portas.

- As portas em funcionamento e de proteção não precisam estar em slots adjacentes para formar um grupo de proteção. Se uma placa OC3 estiver no slot 2 e outra placa OC3 estiver no slot 13, as portas nessas placas podem ser membros de um grupo de proteção.

- Não há slots designados trabalhando e protegendo. Neste exemplo, a porta 1 do slot 2 pode ser a porta em funcionamento e a porta 1 do slot 13 pode ser a porta de proteção. Como alternativa, a porta 1 do slot 13 pode ser a porta em funcionamento e a porta 1 do slot 2 pode ser a porta de proteção.

- Apenas slots correspondentes em diferentes placas podem ser membros de um grupo de proteção. Se a porta 1 no slot 2 for a porta em funcionamento, somente a porta 1 no slot 13 poderá servir como a porta de proteção. As portas 2, 3 e 4 não são qualificadas para servir como portas de proteção. Da mesma forma, se a porta 1 no slot 2 for a porta em funcionamento, as portas 2, 3 e 4 no slot 2 não poderão servir como a porta de proteção.

- Depois que uma porta em uma placa tiver sido designada como funcionando ou protegendo, o restante das portas na mesma placa deve ser designado como o mesmo ou permanecer desprotegido. Suponha que a porta 1, o slot 2 seja uma porta em funcionamento e que a porta 1, o slot 13, seja a porta de proteção em um grupo de proteção. A porta 2 no slot 1 pode ser uma porta em funcionamento em outro grupo de proteção ou pode permanecer desprotegida; ele não pode servir como uma porta de proteção em outro grupo de proteção. Da mesma forma, a porta 2 no slot 13 pode servir como porta de proteção em outro grupo de proteção ou permanecer desprotegida; não pode servir como a porta de trabalho em outro grupo de proteção.

Criando grupos de proteção

Todas as placas e portas estão desprotegidas por padrão; você deve provisionar grupos de proteção. A seguir, dois exemplos de criação de grupos de proteção:

- 1+1

- 1:N

Observação: um grupo de proteção 1:1 é simplesmente um caso especial do grupo de proteção 1:N.

ONG 15454: Configuração do grupo de proteção 1+1

O exemplo a seguir ilustra como configurar um grupo de proteção 1+1 usando duas placas OC12. Este exemplo se aplica a qualquer placa OCn no 15454 Cisco ONS 15454.

1. Na visualização em nível de prateleira, clique na guia Provisionamento e na guia Proteção.

2. Selecionar Clique em Criar para abrir a janela Criar grupo de proteção.

3. No campo Nome, introduza o nome deste grupo de proteção.

Neste exemplo, o nome é OC12-1.

4. No campo Tipo, selecione 1+1 (porta) no menu suspenso.

5. No campo Proteger porta, selecione um slot e uma porta OCn no menu suspenso.

Neste exemplo, selecione slot 14 (OC 12), porta 1, como a porta de proteção.

6. No campo Available Ports (Portas disponíveis), selecione a placa e a porta apropriadas e realce-as.

Arraste esse slot ou porta para a janela Portas em funcionamento. Neste exemplo, selecione slot 4 (OC 12), porta 1 como a porta em funcionamento.

7. A caixa de seleção Bidirectional Switching permite escolher a comutação unidirecional ou bidirecional.

Marcar esta caixa fornece comutação bidirecional, o que significa que, em caso de falha, as portas Transmit e Receive irá mudar para as portas de proteção.

8. A caixa de seleção Revertive permite selecionar comutação revertiva ou não revertiva.

Na comutação reversiva, o tráfego volta para a placa de trabalho depois que a falha original é corrigida ou o switch de software é limpo. Você pode provisionar a quantidade de tempo em minutos entre a falha que está sendo corrigida e a comutação de tráfego de volta para a instalação em funcionamento. (O tempo de reversão aplica-se somente a switches autônomos, como falhas físicas, não a softwares ou switches iniciados pelo usuário. Limpando um switch de software irá faz com que o tráfego volte imediatamente para a instalação em funcionamento.) O tempo de reversão padrão é de cinco minutos. Na comutação não revertida, o tráfego não volta para a placa de trabalho depois que a falha original é corrigida ou o switch de software é limpo. O tráfego pode operar indefinidamente na placa ou porta de proteção designada sem perda de funcionalidade ou capacidade de comutação. Quando você seleciona não revertivo, o campo Tempo de reversão não está disponível.

9. Clicando em OK irá conclui o provisionamento e cria o grupo de proteção.

Configuração do grupo de proteção 1:N ONG 15454

O exemplo a seguir se aplica à configuração de placas DS3, DS3E ou DS1 em um grupo de proteção 1:N. O número de placas em funcionamento depende do tipo de backplane na lateral do chassi onde o grupo de proteção está sendo criado.

Tipo de backplane

Slots de trabalho qualificados para DS3, DS3E

Slots de trabalho qualificados para DS1

SMB-84

1:5 Máximo1, 2, 4, 5, 6 (3 é o slot de proteção) 12, 13, 14, 16, 17 (15 é o slot de proteção)

1:5 Máximo1, 2, 4, 5, 6 (3 é o slot de proteção) 12, 13, 14, 16, 17 (15 é o slot de proteção)

BNC-24

1:2 Máximo2, 4 (3 é o slot de proteção)14, 16 (15 é o slot de proteção)

Não disponível

BNC-48

1:4 Máximo1, 2, 4, 5 (3 é o slot de proteção) 13, 14, 16, 17 (15 é o slot de proteção)

Não disponível

Este exemplo usa uma combinação de placas DS3 e DS3E. Para aproveitar ao máximo a funcionalidade DS3E adicional, a placa de proteção deve ser DS3N-12E.

1. Na visualização em nível de prateleira, clique na guia Provisionamento e na guia Proteção.

2. Selecionar Clique em Criar para abrir a janela Criar grupo de proteção.

3. No campo Nome, introduza o nome deste grupo de proteção. Neste exemplo, o nome é DS3 1:N Test.

4. No campo Tipo, selecione 1:N (placa) no menu suspenso.

5. No campo Placa de proteção, selecione o slot que contém a placa DS3N, o slot 3 ou o slot 15, no menu suspenso.

Neste exemplo, selecione o slot 3 (DS3N) como a entidade de proteção.

6. No campo Available Cards, todas as placas DS3 naquele chassi são exibidas, independentemente de o backplane poder ou não suportar conexões a todas elas.

Selecione e realce uma ou mais placas DS3. Use a seta dupla para movê-los para a janela de cartões de trabalho. Neste exemplo, todas as quatro placas DS3 qualificadas foram selecionadas como cartões de trabalho.

7. A caixa de seleção Bidirectional Switching está acinzentada e indisponível. As placas DSn mudam no nível da placa, não na porta Tx/Rx individual.

A caixa de seleção Revertive está acinzentada e indisponível. Por padrão, o grupo de proteção 1:N é reversível, de modo que o tráfego volta para a placa de trabalho depois que a falha original é corrigida ou o switch de software é limpo. Você pode provisionar a quantidade de tempo em minutos que irá passe entre a falha sendo corrigida e a comutação de tráfego de volta para a instalação em funcionamento. (O tempo de reversão aplica-se somente a switches autônomos, como falhas físicas, não a softwares ou switches iniciados pelo usuário. Limpando um switch de software irá faz com que o tráfego volte imediatamente para a instalação em funcionamento.) O tempo de reversão padrão é de cinco minutos.

8. Clicar em OK conclui o provisionamento e cria o grupo de proteção.

Configuração de proteção ONG 15454 1:1

Configurar placas DS3, DS3E ou DS1 em um grupo de proteção 1:1 é um caso especial do caso 1:N. Qualquer DS3-12 ou DS3-12N pode servir como uma placa funcional ou de proteção. As placas de serviço e proteção devem estar em slots adjacentes, com a placa de trabalho no slot par numerado e a placa de proteção no slot ímpar. Novamente, os slots disponíveis para tráfego de trabalho dependem do tipo de backplane do chassi.

Para criar um grupo de proteção 1:1, siga o exemplo 1:N acima, escolhendo as placas e slots apropriados.

Excluindo um grupo de proteção

O procedimento para eliminar um grupo de proteção é o mesmo, independentemente do esquema de proteção (1+1, 1:1, 1:N).

Para excluir um grupo de proteção, na exibição Prateleira, clique na guia Provisionamento e na guia Proteção. Selecione o grupo de proteção a eliminar na janela Grupo de Proteção. Neste exemplo, estamos excluindo um grupo de proteção OC12.

1. Destaque o grupo de proteção OC12 e, em seguida, selecionar clicar &lt; excluir &gt; .

2. Aparece uma caixa de diálogo solicitando que você confirme a exclusão do grupo de proteção.

3. Para eliminar o grupo de proteção, selecionar Clique em Sim.

O grupo de proteção foi eliminado com êxito.

Operações de manutenção

As operações de manutenção disponíveis dependem do tipo de grupo de proteção criado.

1+1 Operações de manutenção

O esquema de proteção 1+1 aplica-se às portas ópticas e segue a hierarquia de comutação SONET, adaptada do GR-253 e mostrada abaixo. Algumas destas funções, como o exercício, não se aplicam ao esquema de proteção linear 1+1. O grupo de proteção 1+1 atualmente não reconhece prioridades de comutação altas ou baixas.

Telcordia Technologies GR-253-Core Edição de 3 de setembro de 2000

O 15454 O Cisco ONS 15454 suporta as seguintes funções de manutenção para manipular as placas de trabalho e proteção:

- LOCKOUT_OF_PROTECTION

- FORCED_SWITCH_TO_PROTECT

- FORCED_SWITCH_TO_WORKING

- MANUAL_SWITCH_TO_PROTECT

- MANUAL_SWITCH_TO_WORKING

- CLEAR

Na versão 2.x do Cisco TC (Cisco Transport Controller) são exibidos da seguinte maneira:

1. Selecionar Clique na guia Manutenção e na guia Proteção.

2. Selecione um dos grupos de proteção apresentados na janela Grupos de Proteção.

3. No campo Operação, clique na seta suspensa para exibir as opções.

LOCKOUT_OF_PROTECTION

Iniciar um bloqueio de proteção força todo o tráfego para a placa de trabalho. Enquanto o bloqueio estiver instalado, o tráfego não mudará para a placa de proteção, mesmo em caso de falha na placa de trabalho ou na fibra de trabalho. Se houver um bloqueio e ocorrer uma falha na placa ou na fibra ativa, o tráfego cai. Um bloqueio tem a prioridade mais alta e substitui todas as outras solicitações ou falhas do switch. Você pode remover um bloqueio emitindo o comando C clear comando.

Para iniciar um bloqueio na versão 2.x:

1. Na guia Manutenção e na guia Proteção, selecionar clique em Bloquear proteção no campo Operação.

2. Selecionar Clique em Apply.

3. Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida; selecionar clicar em Sim inicia o bloqueio e selecionar clicar em Não cancela a solicitação de bloqueio.

A emissão de um bloqueio de proteção resulta em um alarme tanto no trabalho quanto no membro de proteção do grupo de proteção. O exemplo abaixo mostra os alarmes de um bloqueio emitido em um grupo de proteção OC12.

Para limpar o bloqueio, vá para a guia Manutenção e, em seguida, para a guia Proteção. No campo Operação, selecionar clique em Limpar conforme mostrado abaixo. Os alarmes associados são limpos e o bloqueio é removido.

Na versão 3.x, há duas opções para bloquear o tráfego em uma placa. A aplicação de um cadeado em uma placa de trabalho bloqueia o tráfego na placa de trabalho e na fibra. A aplicação de um lock out à placa de proteção comuta todo o tráfego para a placa de trabalho. O tráfego permanece no cartão de trabalho até que a Solicitação de desbloqueio seja emitida. Se ocorrer uma falha no lado de trabalho enquanto a trava ligada ou travada estiver ativa, o tráfego cairá. Um lock on ou um lock out tem a prioridade mais alta e substitui todas as outras solicitações de switch.

Um lock out é emitido na guia Manutenção e na guia Proteção. Se a placa de proteção estiver realçada, selecionar clique em Bloquear e selecionar Clique em Apply. Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida; selecionar clicar em Sim inicia o bloqueio e selecionar clicar em Não cancela a solicitação de bloqueio.

Emitir um lock out resulta numa condição levantada contra o membro de proteção do grupo de proteção. O exemplo abaixo mostra a condição para um lock out emitido em um grupo de proteção OC48.

Para remover a trava, selecionar clique em Desbloquear no Manutenção Proteção e a guia Proteção. A condição é limpa e a trava é removida.

A condição e as telas são as mesmas para uma trava aplicada à placa em funcionamento.

FORÇAR SWITCH A FUNCIONAR/PROTEGER

Iniciar um "Force Switch" força todo o tráfego para a placa de trabalho ou a placa de proteção, dependendo do tipo de switch selecionado. Em um "Force Switch to Protect", todo o tráfego é comutado para a placa de proteção e a fibra. Se houver uma falha no lado de proteção enquanto o Force Switch estiver no lugar, o tráfego muda para a placa e a fibra de trabalho. Quando a falha no lado de proteção é corrigida, o tráfego volta para o lado de proteção.

Um switch de força para proteger irá falha se a placa ou fibra de proteção tiver uma condição de falha de sinal. Nesse caso, a falha do sinal substitui o Force Switch e o tráfego permanece no lado funcional. No entanto, um Switch de Força para proteger terá êxito se o lado de proteção tiver uma condição de degradação de sinal presente.

Um Force Switch sempre substitui um switch manual. Um bloqueio sempre substitui um Switch Force e um switch manual.

O C clear remove o Force Switch. Na comutação não revertida, o tráfego permanece na porta de proteção indefinidamente ou até que outra solicitação de switch seja emitida. Na comutação revertida, o tráfego retorna à porta em funcionamento imediatamente após a solicitação do switch ser cancelada. (O temporizador wait-to-restore é ativado somente por condições de switch autônomas ou físicas, e não por switches de software.)

Os resultados são análogos para a emissão de um "Force Switch to Working".

Para iniciar um Switch Forçado a Proteger na Versão 2.x, na guia Manutenção e na guia Proteção, selecione Forçar Switch a Proteger do campo Operação e selecionar Clique em Apply. Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida para informá-lo de que o switch pode não ocorrer e para verificar se ele ocorreu antes de executar o serviço que afeta a manutenção. Selecionar clicar em Sim inicia o switch; selecionar clicar em Não cancela a solicitação do switch.

Um Forçar Switch a Proteger resulta em um alarme secundário no membro de trabalho designado do grupo de proteção, como mostrado abaixo.

Para remover o interruptor de força, vá para a guia Manutenção e a guia Proteção e no campo Operação, selecionar clique em Limpar. Os alarmes associados são limpos e o Switch Forçado é removido.

Para iniciar um switch de força para proteger na versão 3.x, selecionar clique na guia Manutenção e na guia Proteção. Você pode emitir um Force Switch destacando a placa de trabalho e selecionar clicando em Forçar. Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida para informá-lo de que o switch pode não ocorrer e para verificar se ele ocorreu antes de executar o serviço que afeta a manutenção. Selecionar Clicar em Sim inicia o switch; selecionar clicar em Não cancela a solicitação do switch.

Um interruptor de força para proteção resulta em uma condição, não um alarme, contra o membro de trabalho designado do grupo de proteção, como mostrado abaixo.

Para remover o Forçar Switch, acesse a guia Manutenção e a guia Proteção e selecionar clique em Limpar. A condição associada é limpa e o Switch Forçado é removido.

SWITCH MANUAL PARA FUNCIONAMENTO/PROTEÇÃO

Iniciar um "Switch manual" comuta todo o tráfego para a placa de trabalho ou para a placa de proteção, dependendo do tipo de switch selecionado. Em um "Switch manual para proteger", todo o tráfego é comutado para a placa de proteção e a fibra. Se houver uma falha no lado de proteção enquanto o Switch manual estiver no lugar, o tráfego muda para a placa e a fibra de trabalho. Quando a falha no lado de proteção for corrigida, o tráfego irá volta para o lado de proteção.

Um switch manual para proteger irá falha se a placa ou fibra de proteção tiver uma condição Signal Degrade (Degrade de sinal) ou Signal Fail (Falha de sinal). Nesse caso, tanto o Signal Degrade quanto o Signal Fail substituem o Force Switch e o tráfego irá permanece no lado do trabalho.

Observação: um Switch Force sempre substitui um Switch Manual. Um bloqueio sempre substitui um Switch Force e um Switch Manual.

Emissão do C clear remove o Switch manual. Em switching não revertida, tráfego irá permanece no lado de proteção indefinidamente ou até que outra solicitação de switch seja emitida. Em comutação revertida, tráfego irá retorna ao lado de trabalho imediatamente após a solicitação do switch ser cancelada. (O temporizador Wait-to-Restore é ativado somente por condições de switch autônomas ou físicas, não por switches de software.)

Os resultados são análogos para a emissão de um Switch Manual para funcionando.

Para iniciar um switch manual para proteger na versão 2.x:

1. Na guia Manutenção e na guia Proteção, selecionar clique em Manual Switch to Protect do campo Operation (Operação).

2. Selecionar Clique em Apply. Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida para informá-lo de que o switch pode não ocorrer e para verificar se ele ocorreu antes de executar o serviço que afeta a manutenção.

3. 3. Selecionar Clique em Sim para iniciar o switch ou em Não para cancelar a solicitação do switch.

Um Switch manual resulta em um alarme secundário no membro de trabalho designado do grupo de proteção, como mostrado abaixo.

Para remover o Comutador Manual, vá para a guia Manutenção e a guia Proteção e, no campo Operação, selecionar clique em Limpar. Os alarmes associados irá limpe e o Switch manual será removido.

Para iniciar um switch manual para proteger na versão 3.x, selecionar clique na guia Manutenção e na guia Proteção. Emita um switch manual para proteger realçando a placa em funcionamento e selecionar clicando em Manual. Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida para informá-lo de que o switch pode não ocorrer e para verificar se ele ocorreu antes de executar o serviço que afeta a manutenção. Selecionar Sim inicia o switch; selecionar clicar em Não cancela a solicitação do switch.

Um Switch manual para proteger resulta em uma condição, não um alarme, contra o membro de trabalho designado do grupo de proteção, como mostrado abaixo.

Para remover o Comutador Manual, vá para a guia Manutenção e a guia Proteção e selecionar clique em Limpar. A condição associada é limpa e o Switch manual é removido.

Operações de manutenção de 1:N

O esquema de proteção 1:N se aplica às placas DS1 e DS3. A comutação de proteção 1:N é sempre reversível. Quando ocorre uma falha ou um switch em qualquer placa funcional, o tráfego é comutado para a placa de proteção no slot 3 ou slot 15. O tráfego permanece na placa de proteção até que a falha seja reparada ou o switch do software seja liberado. Em seguida, o tráfego é restaurado para a placa de trabalho original.

A proteção 1:1 é um caso especial de 1:N. A placa de proteção sempre reside em um slot ímpar. Os grupos de proteção 1:1 podem ser provisionados como reversivos ou não revertivos. Na comutação reversiva, o tráfego é restaurado para a placa de trabalho designada depois que a falha ou o switch de software é limpo. Na comutação não reversiva, o tráfego permanece na placa de proteção indefinidamente ou até a próxima falha ou switch de software.

Esta seção descreve a operação das funções de manutenção para os casos 1:1 e 1:N.

Versão 2.x

Na versão 2.x, a 15454 O Cisco ONS 15454 suporta as seguintes funções de manutenção para manipular as placas de trabalho e proteção:

- FORÇA

- MANUAL

- CLEAR

Você pode acessá-los por selecionar clique na guia Manutenção e na guia Proteção. Selecione um dos grupos de proteção apresentados na janela Grupos de Proteção. No campo Operação, clique na seta suspensa para exibir as opções.

Forçar switch

Iniciar um Switch Forçado comuta todo o tráfego para a placa de proteção designada. Se houver uma falha na placa de proteção enquanto o Force Switch estiver no lugar, o tráfego volta para a placa de trabalho. Depois que a falha na placa de proteção é eliminada, o tráfego volta para a placa de proteção.

Emissão do C clear remove o Force Switch. No caso 1:N e no caso revertivo 1:1, tráfego irá retorna ao cartão de trabalho imediatamente após a solicitação do switch ser cancelada. (O temporizador Wait-to-Restore é ativado somente por condições de switch autônomas ou físicas, não por switches de software.)

- No caso não reversivo 1:1, o tráfego permanece na placa de proteção indefinidamente ou até que outra falha ou solicitação de switch ocorra.

- No caso não reversivo 1:1, se o tráfego estava originalmente na placa de proteção, uma solicitação de Switch Forçado alterna o tráfego para a placa de trabalho com resultados análogos aos descritos acima.

Observação: um switch de força irá substitui um switch manual. No entanto, esta não é a proteção SONET APS e não deve ser confundida como tal.

Para iniciar um Switch Force para proteger na versão 2.x, selecionar clique na guia Manutenção e na guia Proteção.

Emita um interruptor de força para proteger realçando a placa de trabalho e selecionar clicando em Forçar. Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida. Selecionar Clicar em Sim inicia o switch; selecionar clicar em Não cancela a solicitação do switch.

Um Forçar Switch a Proteger resulta em um alarme secundário no membro de trabalho designado do grupo de proteção, como mostrado abaixo.

Para remover o interruptor de força, vá para a guia Manutenção e a guia Proteção e no campo Operação, selecionar clique em Limpar. Os alarmes associados são limpos e o Switch Forçado é removido.

Switch manual

Iniciar um Switch Manual comuta todo o tráfego para a placa de proteção designada. Se houver uma falha na placa de proteção enquanto o Switch manual estiver no lugar, o tráfego volta para a placa de trabalho. Depois que a falha na placa de proteção é corrigida, o tráfego volta para a placa de proteção.

Emissão do C clear remove o Switch manual. No caso 1:N e no caso revertivo 1:1, o tráfego retorna ao cartão de trabalho imediatamente após a solicitação do switch ser cancelada. (O temporizador wait-to-restore é ativado somente por condições de switch autônomas ou físicas, e não por switches de software.)

- No caso não reversivo 1:1, o tráfego permanece na placa de proteção indefinidamente ou até que outra falha ou solicitação de switch ocorra.

- No caso não reversivo 1:1, se o tráfego estivesse originalmente na placa de proteção, uma solicitação de Switch Manual mudaria o tráfego para a placa de trabalho com condições análogas às descritas acima.

Observação: um Switch Force substitui um Switch Manual. No entanto, esta não é a proteção SONET APS e não deve ser confundida como tal.

Para iniciar um Switch manual para proteger na versão 2.x, vá até a guia Manutenção e a guia Proteção. Selecionar Clique em Manual no campo Operation (Operação) e selecionar Clique em Apply. Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida. Selecionar Clicar em Sim inicia o switch; selecionar clicar em Não cancela a solicitação do switch.

Um Switch manual resulta em um alarme secundário no membro de trabalho designado do grupo de proteção, como mostrado abaixo.

Para remover o Comutador Manual, vá para a guia Manutenção e a guia Proteção. No campo Operação, selecionar clique em Limpar. Os alarmes associados são limpos e o Switch Forçado é removido.

Versão 3.x

Na versão 3.x, a terminologia de APS SONET foi removida. O 15454 O Cisco ONS 15454 suporta as seguintes funções de Manutenção para manipular as placas de trabalho e proteção:

- SWITCH

- BLOQUEAR ENTRADA

- BLOQUEIO

- DESBLOQUEAR

- CLEAR

Exibir estes por selecionar clique na guia Manutenção e na guia Proteção. Selecione um dos grupos de proteção apresentados na janela Grupos de Proteção. As opções irá com base no membro do grupo de proteção destacado.

Switch

O S switch comuta todo o tráfego da placa de trabalho contra a qual é emitido para a placa de proteção. Para iniciar um Switch para Proteção, realce a placa de trabalho e selecionar clique em Switch. Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida. Selecionar Clicar em Sim inicia o switch; selecionar clicar em Não cancela a solicitação do switch.

Um Switch para Proteção resulta em uma condição, não um alarme, contra o membro de trabalho designado do grupo de proteção, como mostrado abaixo.

Para remover o Switch, acesse a guia Manutenção e a guia Proteção. No campo Operação, selecionar clique em Limpar. A condição associada é limpa e o switch é removido.

Travar/Bloquear

A comutação de proteção em um grupo de proteção 1:N ou 1:1 pode ser inibida pela aplicação de um bloqueio ou bloqueio a uma placa em funcionamento ou de proteção. Quando o tráfego está na placa de trabalho, a aplicação de um bloqueio impede que o tráfego mude da placa de trabalho para a placa de proteção. Para executar a manutenção em uma placa de proteção, é necessário aplicar uma trava em cada membro do grupo de proteção para evitar a comutação.

Se a placa de trabalho falhar enquanto o bloqueio estiver ativo, o tráfego irá quedas.

Para iniciar um bloqueio, selecionar clique na guia Manutenção e na guia Proteção com a placa de trabalho realçada. Selecionar Clique em Bloquear. Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida. Seleção Clicar em Sim inicia o bloqueio; selecionar clicar em Não cancela o bloqueio mediante solicitação.

Um LOCK ON resulta em uma condição, não um alarme, contra o membro de trabalho designado do grupo de proteção, como mostrado abaixo.

Para remover o bloqueio, vá para a guia Manutenção e a guia Proteção e no campo Operação, selecionar clique em Desbloquear. A condição associada está limpa e o bloqueio ativado é removido.

Quando o tráfego está na placa de trabalho, a aplicação de um lock out impede que o tráfego mude da placa de proteção para a placa de trabalho. Para executar a manutenção em uma placa de trabalho, é necessário aplicar uma trava na placa de trabalho depois que o tráfego tiver sido comutado para a placa de proteção.

Se a placa de proteção falhar enquanto o bloqueio estiver ativo, o tráfego cairá.

Para iniciar um lock out, selecionar clique na guia Manutenção e na guia Proteção com a placa de trabalho realçada. Selecionar Clique em Bloquear. Um diálogo de confirmação irá é exibido. Selecionar Clicando em Sim irá inicia o bloqueio; selecionar clicando em Não irá cancela a solicitação de bloqueio.

Uma SAÍDA DE BLOQUEIO resulta em uma condição, não um alarme, contra o membro de trabalho designado do grupo de proteção, como mostrado abaixo.

Para remover o bloqueio, vá para a guia Manutenção e a guia Proteção e no campo Operação, selecionar clique em Desbloquear. A condição associada irá limpa e fecha será é removido.

Operação adicional 1:N

O cenário de proteção 1:N permite que 1 placa de proteção (no slot 3 ou 15) atenda como proteção para até cinco placas de serviço. No exemplo abaixo, há tráfego de trabalho nas placas 1, 2, 4, 5 e 6.

Se a placa de trabalho nº 1 falhar ou uma solicitação de switch for iniciada nela, o tráfego da placa de trabalho nº 1 será comutado para a placa de proteção no slot 3.

Se a placa de trabalho nº 2 falhar enquanto isso ocorre, o tráfego na placa de trabalho nº 2 cai. O tráfego da placa de trabalho nº 1 que agora reside na placa de proteção no slot 3 não é afetado.

Se a placa de trabalho nº 1 for fixa ou a solicitação do switch nessa placa for removida, o tráfego volta para a placa de trabalho nº 1. O tráfego da placa de trabalho nº 2 é então comutado para a placa de proteção no slot 3, restaurando esse tráfego.

Quando a placa de trabalho nº 2 é fixa ou a solicitação do switch é removida, o tráfego volta para a placa de funcionamento nº 2, deixando a placa de proteção no slot 3 disponível novamente.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico - Cisco Systems