Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Atualize as placas XC ou XCVT para as placas XC10G

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica como atualizar uma placa Cross Connect (XC) ou Cross Connect Virtual Tributary (XCVT) para uma placa Cisco ONS 15454 XC10G.

Observação: o exemplo neste documento explica como atualizar placas XC e XCVT duplas com placas XC10G duplas no ONS 15454-SA-ANSI com tráfego real.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Pode ocorrer um alarme de descarregamento de caminho (UNEQ-P) quando uma atualização de placa XC está em curso, se tiver placas E100 ou E1000 no seu sistema. O alarme é exibido e apaga em alguns segundos.

- O procedimento não afeta o serviço. No entanto, a atualização causa um switch com menos de 50 ms de duração. Um switch XC ou XCVT pode causar um switch de proteção linear de portadora óptica (OC-N) 1+1 ou um switch de proteção de anel de switch de linha bidirecional (BLSR). A Cisco recomenda uma janela de manutenção. No entanto, uma janela de manutenção não é absolutamente necessária.

- Este procedimento pressupõe que as placas XC ou XCVT estejam instaladas na prateleira 15454-SA-ANSI (Versão 3.1). Não é possível executar essa atualização das prateleiras lançadas antes do 3.1, como as prateleiras 15454-SA-NEBS3 ou 15454-SA-NEBS3E. A placa XC10G requer 15454-SA-ANSI.

- Você precisa resolver qualquer alarme crítico ou grave antes de iniciar este procedimento. Você pode identificar esses alarmes na guia Alarmes na exibição Rede.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454 executando o Cisco Transport Controller (CTC) versão 3.1 ou posterior.

- Duas placas XC ou XCVT instaladas no ONS 15454-SA-ANSI.

- Duas placas XC10G disponíveis para instalação.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Atualize as placas XC ou XCVT para as placas XC10G

Conclua estes passos:

1. Para evitar um switch de proteção, tome estas precauções antes de executar um switch XC ou XCVT:

BLSR

1. Certifique-se de que o intervalo de trabalho esteja ativo nos nós local e remoto. Para fazer isso, selecione a guia Manutenção > Toque e exiba a linha Oeste ou Leste.

2. Certifique-se de que o intervalo de trabalho transporta tráfego livre de erros (em outras palavras, certifique-se de que nenhum alarme de degradação de sinal [SD] ou falha de sinal [SF] esteja presente).

3. Bloqueie o intervalo de proteção antes de iniciar uma redefinição de XC ou XCVT. Coloque um bloqueio nas placas leste e oeste dos nós adjacentes ao nó de switch XC ou XCVT.

1+1

Em um esquema de proteção 1+1, coloque um bloqueio na placa de proteção e verifique se o tráfego viaja pelo intervalo de trabalho antes de definir o bloqueio. Para isso, selecione a guia Manutenção > Proteção, realce o slot de proteção e clique em Bloquear.

2. Determine a placa XC ou XCVT em standby. O LED ACT/STBY da placa de espera XC ou XCVT está âmbar, enquanto o LED ACT/STBY da placa XC ou XCVT ativa está verde.

Observação: você também pode colocar o cursor no gráfico da placa no CTC para exibir uma caixa de diálogo. Essa exibição identifica a placa como:

- XC ou XCVT: Ativo

- XC ou XCVT: Standby

3. Substitua fisicamente a placa XC ou XCVT em standby no ONS 15454 por uma placa XC10G. Para isso, complete estas etapas:

1. Abra os ejetores da placa XC ou XCVT.

2. Deslize a placa para fora do slot. Isso eleva o alarme IMPROPRMVL, que é apagado quando a placa XC 10G em standby é recarregada.

3. Abra os ejetores da placa XC10G.

4. Deslize a placa X10G para dentro do slot ao longo dos trilhos guia.

5. Feche os ejetores.

O LED de falha acima do LED ACT/STBY fica vermelho, pisca por alguns segundos e apaga. O LED ACT/STBY fica âmbar e permanece aceso.

4. Escolha as guias Manutenção > Placas XC na exibição Nó.

5. Escolha Switch nos menus Cross Connect Cards.

6. Clique em Sim na caixa de diálogo Confirmar Switch.

Observação: depois que o XC ou XCVT ativo se desconectar, o slot de espera ou a primeira placa XC10G se tornará ativa. Isso faz com que o LED ACT/STBY na primeira placa XC10G mude de âmbar para verde.

Observação: o CTC mostra placas XCVT até que a segunda placa seja totalmente carregada. No momento, as duas placas no CTC mostram XC10G.

7. Remova fisicamente a placa XC ou XCVT de standby do ONS 15454 e insira a segunda placa XC10G no slot XC ou XCVT vazio. Para o efeito:

1. Abra os ejetores da placa XC ou XCVT.

2. Deslize a placa para fora do slot.

3. Abra os ejetores no XC10G.

4. Deslize a placa XC10G para dentro do slot ao longo dos trilhos guia.

5. Feche os ejetores.

A atualização é concluída quando a segunda placa XC10G é inicializada e se torna o XC10G em standby.

8. Solte o bloqueio de proteção.

O procedimento está agora concluído.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems