Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como resolver conflitos entre o BIOS de um notebook e o Java 1.3.1, enquanto você tenta fazer login em um Cisco ONS 15454 que executa o Cisco Transport Controller (CTC) Software Releases 3.0.x a 3.1.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Qualquer notebook Dell com Windows 98 com BIOS versão A9 ou posterior, CTC Software Release 3.0 e Java plug in 1.3.1, acessando qualquer ONS 15454 que execute o CTC Software Release 3.x.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Problema

Qualquer notebook Dell Latitude com essa configuração pode experimentar uma reinicialização do notebook quando o plugue Java é iniciado. O sistema do notebook é reiniciado depois de tentar processar o plug-in Java. Vários outros notebooks de marca foram testados e apenas os notebooks Dell falharam. Versões mais antigas do BIOS não causaram essa reinicialização. Os notebooks que executam o BIOS A9 e posteriores com o Windows 98 só são reinicializados cada vez que um elemento de rede ONS 15454 é acessado.

Solução

Atualize o sistema operacional do laptop para o Windows 2000.

Informações Relacionadas

- Páginas de Suporte do Produto Ótico

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems