Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Saída de bit

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

É possível usar a referência de saída BITS (Building Integrated Timing Supply, fonte de tempo integrado do edifício) para um nó Cisco ONS 15454 ou outro equipamento. No entanto, quando uma interface BITS é habilitada para essa finalidade, você recebe um alarme de perda de sinal (LOS) na entrada do BITS.

Este documento explica como resolver esse problema para que você possa usar a interface de saída do BITS e não incorrer em um alarme de LOS em pé.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas em um chassi Cisco ONS 15454 que executa qualquer versão de software atual.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Saída de bit

É possível derivar a temporização de sua referência óptica, mas use a saída de BITS para cronometrar outro equipamento externo ao anel óptico. Esse pode ser um elemento de rede Cisco ONS 15454 adicional ou um equipamento de outro fornecedor que exige temporização T1. Este equipamento pode ou não estar ligado eletricamente. No entanto, se esse equipamento estiver opticamente conectado ao anel com a fonte de temporização, uma solução melhor é originar temporização da linha óptica e não da saída do BITS externo. Uma fonte óptica para temporização é melhor do que a saída de BITS devido à conexão elétrica.

Problema

O problema com a saída do BITS ocorre quando a interface do BITS está ativada. Isso ocorre porque não há entrada para os pinos A2 e B2, assim como para A4 e B4 no painel traseiro e os resultados de um alarme LOS. A entrada não pode ser colocada em um estado fora de serviço independentemente da saída para limpar esse alarme, portanto o alarme de LOS permanece se você usar essa saída.

Solução

Uma solução alternativa para isso é fazer o cabeamento do sinal de saída de volta de uma fonte não utilizada, como a segunda saída de BITS para os pinos de entrada:

- A1 BITS OUT/Ring(-) para A4 BITS IN/Ring(-)

- B1 BITS OUT/Tip(+) para B4 IN/Tip(+)

Isto limpa o alarme. Como a entrada de temporização não é usada, você pode prender ou "daisy chain" o segundo BITS de entrada A2 BITS in/Ring(-) e B2 BITS in/TIP(+). Isso deixa a primeira saída de BITS livre para uso.

Evite a terminação dupla de qualquer sinal de origem de temporização que seja usado como fonte de temporização para um dispositivo, pois isso tem efeitos negativos na qualidade do sinal. Se ambos os sinais de saída BITS forem necessários para um aplicativo, qualquer fonte de um T-1 pode ser usada. Por exemplo, a saída de temporização do dispositivo atingiu o tempo limite.

Observação: é fundamental evitar loops de temporização. Certifique-se de que o BITS IN para o Cisco ONS 15454 nunca seja usado como referência de temporização quando configurado dessa maneira, já que algumas das salvaguardas internas podem ser ignoradas no exemplo.

Informações Relacionadas

- Página de suporte à tecnologia óptica

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems