Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Compatibilidade de hardware e software

Compatibilidade JRE

Compatibilidade de versão de software de placa de controle comum

Compatibilidade de Conexão Cruzada de Placa de Controle Comum

Compatibilidade de versão de software de placa elétrica

Compatibilidade entre conexões de placa elétrica

Compatibilidade de versão de software de placa óptica

Compatibilidade entre conexões de placa óptica

Compatibilidade de software de placa Ethernet

Compatibilidade entre conexões de placa Ethernet

Compatibilidade da placa SAN

Compatibilidade CTC/CTM

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma matriz de compatibilidade de hardware e software para o Cisco ONS 15454 SONET Multiservice Provisioning Platform (MSPP).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Transport Manager (CTM)

- Cisco Transport Controller (CTC)

- Sun Java Runtime Environment (JRE)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- CTC versão 2.20.0x a 6.0

- CTM versão 2.1.x a 4.7

- JRE versão 1.2.2, 1.3.1_01 e 1.4.2

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Compatibilidade de hardware e software

Compatibilidade JRE

Esta tabela mostra a compatibilidade do JRE com uma versão de software específica para o ONS 15454 SONET MSPP:

Versão do software ONS

Compatível com JRE 1.2.2

Compatível com JRE 1.3

Compatível com JRE 1.4

ONS 15454 Versão 2.2.1 e anterior

Yes

No

No

ONS 15454 versão 2.2.2

Yes

Yes

No

ONS 15454 versão 3.0

Yes

Yes

No

ONS 15454 versão 3.1

Yes

Yes

No

ONS 15454 versão 3.2

Yes

Yes

No

ONS 15454 versão 3.3

Yes

Yes

No

ONS 15454 versão 3.4

No

Yes

No

ONS 15454 Versão 4.0 [1]

No

Yes

No

ONS 15454 versão 4.1

No

Yes

No

ONS 15454 versão 4.5

No

Yes

No

ONS 15454 versão 4.6

No

Yes

Yes

ONS 15454 versão 5.0

No

No

Yes

ONS 15454 versão 6.0

No

No

Yes

[1] Software versões 4.0 e posteriores notificam você se seu PC ou estação de trabalho UNIX executa uma versão mais antiga do JRE.

Compatibilidade de versão de software de placa de controle comum

Esta tabela lista a compatibilidade da versão do software Cisco Transport Controller (CTC) para cada placa de controle comum:

Placa

R2.2.1

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5

R4.6

R4.7

R5.0

R6.0

TCC+

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

-

-

-

-

TCC2

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

TCC2P

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

XC

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

-

-

XCVT

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

XC10G

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

XC-VXC-10G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

AIC

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

AIC-I

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

AEP

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Compatibilidade de Conexão Cruzada de Placa de Controle Comum

Esta tabela lista a compatibilidade da placa de conexão cruzada para cada placa de controle comum:

Placa

Placa XCVT

Placa XC10G [1]

Placa XC-VXC-10G^1

TCC+ [2]

Yes

Yes

-

TCC2

Yes

Yes

Yes

TCC2P

Yes

Yes

Yes

XC

-3

-3

-3

XCVT

Yes

-3

-3

XC10G

-3

Yes

-3

XC-VXC-10G

-3

-3

Yes

AIC-I

Yes

Yes

Yes

AEP

Yes

Yes

Yes

[1] Requer o conjunto de prateleiras SA-ANSI ou SA-HD.

[2] O TCC+ não é compatível com o Software R4.5 ou posterior.

[3] Essas placas de conexão cruzada são compatíveis somente durante uma atualização.

Compatibilidade de versão de software de placa elétrica

Esta tabela lista a compatibilidade do software CTC para cada placa elétrica:

Placa elétrica

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5

R4.6

R4.7

R5.0

R6.0

EC1-12

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS1-14

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS1N-14

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS1/E1-56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

DS3-12

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS3N-12

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS3-12E

Sim 1

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS3N-12E

Sim 1

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS3XM-6 (Transmux)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS3XM-12 (Transmux)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS3/EC1-48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

DS3i-N-12

-

-

-

-

-

-

-

Sim (4.1.2)

-

Yes

-

Yes

Yes

Use o Software R3.0 ou posterior para ativar todas as funções de monitoramento de desempenho aprimoradas nas placas DS-3E. Com o Software R2.2.2, as placas DS-3E operam como as placas DS-3 mais antigas sem monitoramento de desempenho aprimorado.

Compatibilidade entre conexões de placa elétrica

Esta tabela lista a compatibilidade da placa de conexão cruzada para cada placa elétrica:

Placa elétrica

Placa XCVT

Placa XC10G [1]

Placa XC-VXC-10G^1

EC1-12

Yes

Yes

Yes

DS1-14

Yes

Yes

Yes

DS1N-14

Yes

Yes

Yes

DS3-12

Yes

Yes

Yes

DS3N-12

Yes

Yes

Yes

DS3-12E

Yes

Yes

Yes

DS3N-12E

Yes

Yes

Yes

DS3/EC1-48

-

Yes

Yes

DS3XM-6 (Transmux)

Yes

Yes

Yes

DS3XM-12 (Transmux)

Yes

Yes

Yes

DS3i-N-12

Yes

Yes

Yes

DS1/E1-56

Yes

Yes

Yes

[1] Requer um conjunto de sub-bastidores 15454-SA-ANSI ou 15454-SA-HD.

Compatibilidade de versão de software de placa óptica

Esta tabela lista a compatibilidade do software CTC para cada placa óptica:

Placa óptica

R2.2.1

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5 [1]

R4.6

R4.7^1

R5.0

R6.0

OC3 IR 4 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC3 IR /STM1 SH 1310-8

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 IR/STM4 SH 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 IR 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 LR 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 LR 1550

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 LR/STM4 LH 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 LR/STM4 LH 1550

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

-

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC48 IR 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC48 LR 1550

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC48 IR/STM16 SH AS 1310 [2]

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC48 LR/STM16 LH AS 1550 [3]

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC48 ELR/STM16 EH 100 GHz

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC48 ELR 200 GHz

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC192 SR/STM64 IO 1310

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC192 IR/STM64 SH 1550

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC192 LR/STM64 LH 1550 (15454-OC192LR1550)

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC192 LR/STM64 LH 1550 (15454-OC192-LR2)

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

15454_MRC-12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

OC192SR1/STM64IO de curto alcance e OC192/STM64 de qualquer alcance [4]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

[1] versão somente DWDM.

[2] Para habilitar a operação da placa OC-192 e OC-48 em qualquer slot, use a placa XC10G ou XC-VXC-10G, a placa TCC+/TCC2/TCC2P, o software R3.1 ou posterior e a placa 15454-SA-ANSI ou 1545554554444442 Conjunto de sub-bastidor 5-SA-HD. Observe que a placa TCC+ não é compatível com o Software 4.5 ou posterior.

[3] Para habilitar a operação da placa OC-192 e OC-48 em qualquer slot, use a placa XC10G ou XC-VXC-10G, a placa TCC+/TCC2/TCC2P, o software R3.1 ou posterior e a placa 15454-SA-ANSI ou 15455545544444 Conjunto de sub-bastidor 5-SA-HD.

Nota: A placa TCC+ não é compatível com o Software 4.5 ou posterior.

[4] Essas placas são designadas como OC192-XFP no CTC.

Compatibilidade entre conexões de placa óptica

Esta tabela lista a compatibilidade da placa de conexão cruzada para cada placa óptica:

Placa óptica

Placa XCVT

Placa XC10G [1]

XC-VXC-10GCard^1

OC3 IR 4 1310

Yes

Yes

Yes

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

Yes

Yes

Yes

OC3 IR /STM1 SH 1310-8

-

Yes

Yes

OC12 IR 1310

Yes

Yes

Yes

OC12 LR 1310

Yes

Yes

Yes

OC12 LR 1550

Yes

Yes

Yes

OC12 IR/STM4 SH 1310

Yes

Yes

Yes

OC12 LR/STM4 LH 1310

Yes

Yes

Yes

OC12 LR/STM4 LH 1550

Yes

Yes

Yes

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

-

Yes

Yes

OC48 IR 1310

Yes

Yes

Yes

OC48 LR 1550

Yes

Yes

Yes

OC48 IR/STM16 SH AS 1310

Sim [2]

Yes

Yes

OC48 LR/STM16 LH AS 1550

Sim 2

Yes

Yes

OC48 ELR/STM16 EH 100 GHz

Yes

Yes

Yes

OC48 ELR 200 GHz

Yes

Yes

Yes

OC192 SR/STM64 IO 1310

-

Yes

Yes

OC192 IR/STM64 SH 1550

-

Yes

Yes

OC192 LR/STM64 LH 1550

-

Yes

Yes

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx

-

Yes

Yes

OC192SR1/STM64 IO Short Reach e OC192/STM64 Any Reach (placas OC192-XFP)

-

Yes

Yes

15454_MRC-12

Yes

Yes

Yes

[1] Requer um conjunto de prateleiras 15454-SA-ANSI ou 15454-SA-HD.

[2] Requer o Software Versão 3.2 e posterior nos Slots 5, 6, 12, 13.

Compatibilidade de software de placa Ethernet

Esta tabela lista a compatibilidade do software CTC para cada placa Ethernet:

Placa

R2.2.1

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5

R4.6

R4.7

R5.0

R6.0

E100T-12

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

E1000-2

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

E100T-G

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

E1000-2-G

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

G1000-4

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

G1K-4

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

ML100T-12

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

ML100X-8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

ML1000-2

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

CE-100T-8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

Compatibilidade entre conexões de placa Ethernet

Esta tabela lista a compatibilidade da placa de conexão cruzada para cada placa Ethernet:

Placa

Placa XCVT

Placa XC10G [1]

Placa XC-VXC-10G^1

E100T-12

Yes

-

-

E1000-2

Yes

-

-

E100T-G

Yes

Yes

Yes

E1000-2-G

Yes

Yes

Yes

G1K-4

Sim, nos slots 5, 6, 12, 13

Yes

Yes

ML100T-12

Sim, nos slots 5, 6, 12, 13

Yes

Yes

ML1000-2

Sim, nos slots 5, 6, 12, 13

Yes

Yes

ML100X-8

Sim, nos slots 5, 6, 12, 13

Yes

Yes

CE 100T-8

Yes

Yes

Yes

[1] Requer um conjunto de prateleiras 15454-SA-ANSI ou 15454-SA-HD.

Compatibilidade da placa SAN

Esta tabela mostra a compatibilidade de conexão cruzada para cada placa SAN:

Placas SAN

Placa XCVT

Placa XC10G [1]

Placa XC-VXC-10G^1

FC_MR-4

Yes

Yes

Yes

[1] Requer o conjunto de prateleiras SA-ANSI ou SA-HD.

Compatibilidade CTC/CTM

Esta tabela lista a compatibilidade do CTM para cada versão do software ONS15454 SONET.

Versão CTC (SONET)

Versão do CTM

R2.20.0x (2.2.0)

CTM R2.1.x (c/CTC R2.1.3 - R2.2.2)

R3.00.0x (3.0)

CTM R3.0, 3.2, 4.0, 4.1, 4.6

R3.10.0x (3.1)

CTM R3.1,3.2

R3.20.0x (3.2)

CTM R3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.6, 4.7

R3.30.0x (3.3)

CTM R3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.6, R4.7

R3.40.0x (3.4)

CTM R3.2, 4.0, 4.1, 4.6, 4.7

R4.0.0x(4.0)

CTM R4.0, 4.1, 4.6, 4.7

4.1.0x(4.1)

CTM R4.1, 4.6, 4.7

R4.6.0x (4.6)

CTM R4.6, 4.7

R 5,0x

CTM R5.0, 6.0

R6

CTM R6.0

Informações Relacionadas

- Matriz de compatibilidade de hardware e software ONS 15454 SDH MSPP

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems