Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Portas TCP/UDP no ONS 15454

HTTP

CORBA

CTC iniciado do CTM Client Domain Explorer

Porta de download/backup/restauração de software em TCC (NE)

FTP

TELNET

SNMP

TL1

DHCP

NTP/SNTP

Informações Relacionadas

Introduction

Os nós Cisco ONS 15454 usam o TCP/IP para se comunicar com uma variedade de dispositivos, como o Cisco Transport Controller (CTC) e o Cisco Transport Manager (CTM). Este documento resume o uso do número de porta para o TCP/UDP criar a filtragem adequada.

Observação: as informações neste documento estão sujeitas a alterações em versões futuras de software e hardware.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ONS 15454.

- Introdução ao TCP/IP.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Portas TCP/UDP no ONS 15454

As placas Timing, Communications and Control (TCC), TCC2 ou TCC+ facilitam a conectividade TCP/IP. Os tipos de dispositivos nessa lista se comunicam com os nós ONS 15454:

- estações de trabalho CTC

- Servidores/clientes CTM

- Dispositivos TL1

- Servidores DHCP

- estação de gerenciamento SNMP

- Servidores NTP/SNTP

As portas são agrupadas com base no tipo de serviço e nas informações atualmente disponíveis. Os números de porta são listados para ambas as extremidades das sessões de TCP e UDP. O TCP está implícito se o UDP não for especificado.

Quando o número da porta do cliente é um número aleatório, ele aparece como qualquer. O número da porta no ONS 15454 aparece como NE:número da porta, se o número da porta for fixo. Se um dispositivo cliente não for especificado, ele será exibido como QUALQUER.

Ao implantar a filtragem TCP/IP, você deve primeiro avaliar os filtros no laboratório para determinar se todos os serviços necessários ainda estão disponíveis.

HTTP

Esta porta é para acesso HTTP (HyperText Transfer Protocol).

CTC:any

NE:80

CORBA

Nas próximas seções, * representa um número de porta fixa que você pode configurar. ** representa uma porta proxy no intervalo entre 10240 e 12288.

conexão de comando CORBA

Esta porta é para conexão de comando Common Object Request Broker Architecture (CORBA). O padrão é 57790. Você pode configurar essa porta para a porta IIOP padrão IANA (683) ou para uma constante definida pelo usuário.

CTC:any

NE:<ne-port>*

conexão de alarme/evento CORBA

Esta porta é para conexão de alarme e evento CORBA. Embora essa porta seja alocada dinamicamente por padrão, você pode configurar essa porta.

NE:any

CTC:<ctc-port>*

Configuração/controle de proxy

Esta porta permite que você configure e controle o proxy.

CTC:any

NE:1080

HTTP e CORBA para destinos de proxy

Esta porta destina-se a HTTP e CORBA para destinos de proxy.

CTC:any

NE:<proxy-port>**

Conexão de evento/alarme CORBA de destinos de proxy

Esta porta é para conexão de alarme e evento CORBA de destinos proxy.

NE:<proxy-port>**

CTC:<ctc-port>*

Porta do ouvinte CORBA no servidor CTM (retorno de chamada)

Essa porta é dinâmica (de acordo com a funcionalidade atual), mas você pode tornar essa porta estática. Para usar uma porta CORBA Listener fixa no CTM Server 3.0, faça o seguinte:

1. Instale o CTM Server 3.0.

2. Faça logon como raiz na máquina Solaris onde o servidor CTM está instalado.

3. Altere o diretório para /opt/CiscoTransportManagerServer/bin.

4. Edite o arquivo jne454.sh para adicionar esta propriedade de usuário antes da linha "Xbootclasspath": Dong.orb.iioplistenerport=<Port Number> por exemplo -Dong.orb.iioplistenerport=5555.

Cuidado: salve o arquivo jne454.sh original antes de modificá-lo. Um arquivo jne454.sh modificado incorretamente tornará seus NEs indisponíveis no CTM.

5. Inicie o servidor CTM.

CTC iniciado do CTM Client Domain Explorer

CTC:any

NE:port IIOP

NE:any

CTC:port IIOP

CTC:any

NE:80

Você pode configurar a porta no CTC.INI (Windows) ou no .ctcrc (Unix) para:

- Dinâmico (padrão).

- Porta IIOP IANA padrão (683).

- Constante definida pelo usuário.

Porta de download/backup/restauração de software em TCC (NE)

CTC/CTM:any

NE:9999

Software Ativate and Revert Diagnostics:

NE:any

CTC/CTM: 9500

Observação: essa porta é dinâmica (9500 a 9550) no CTM 3.0 e posterior.

FTP

Controle

ANY:any

NE:21

Dados

ANY:any

NE:20

Na versão 3.3 e posterior, o HTTP (porta TCP 80) trata das transferências de arquivos.

TELNET

ANY:any

NE:23

SNMP

Portas UDP SNMP

ANY: 161

NE: 162

TL1

Legado

ANY:any

NE:2361

Bruto

ANY:any

NE:3082

TELNET

ANY:any

NE:3083

DHCP

Portas UDP

ANY:any

NE:67/68

NTP/SNTP

Portas UDP

NE:any

ANY:123

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems