Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configuração inicial da placa ML-Series

Crie a configuração inicial da placa ML-Series através da porta de console

Crie a configuração inicial do cartão da série ML por meio do CTC

Sessão Telnet

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como estabelecer uma conexão Telnet com as placas da série multicamada (ML) no Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ONS 15454

- Placas Ethernet Cisco ONS 15454 ML-Series

- Cisco IOS® Software

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454 com Cisco ONS versão 4.6.0

- ML (incluído como parte da versão ONS 4.6.0) que executa o Cisco IOS Software Release 12.1(19)EO1.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

A Figura 1 exibe a visualização do nó do ONS 15454 com a placa ML-Series instalada. Neste nó, há quatro placas ML-Series instaladas, das quais duas são placas ML 1000 e duas são placas ML 100T.

Figura 1 - Node View of ONS 15454 with the ML Card Installed (Visão do nó do ONS 15454 com a placa ML instalada)

Configuração inicial da placa ML-Series

Antes de estabelecer uma sessão Telnet na placa ML-Series, você deve configurar a configuração mínima da placa ML-Series. Existem dois métodos para o conseguir.

- Método 1—Através da porta de console

- Método 2—Através do Cisco Transport Controller (CTC)

Crie a configuração inicial da placa ML-Series através da porta de console

Conclua estes passos para configurar a placa ML-Series através da porta de console:

1. Obtenha um cabo de console.

2. Conecte a extremidade RJ-11 do cabo à porta do console da placa ML-Series.

3. Conecte a outra extremidade do cabo (DB-9) a uma porta serial no PC.

4. Configure um emulador de terminal, como o HyperTerminal, para funcionar através da porta COM.

5. Configure a taxa de data e o formato de caractere do emulador de terminal para corresponder a estas configurações:

- 9600 bauds

- 8 bits de dados

- 1 bit de parada

- sem paridade

6. Clique em Enter no PC várias vezes até que o prompt do roteador padrão apareça no modo usuário.

7. Digite enable para entrar no modo habilitado.

8. Digite configure terminal para entrar no modo de configuração global.

9. Crie um nome de host no modo de configuração global.

hostname <host name>

10. Crie uma senha enable secret enquanto ainda estiver no modo de configuração global.

enable secret <password>

11. Entre no modo configuração de linha e crie uma senha de terminal virtual. Esta senha é para Telnet.

line vty 0 4

password <password>

Crie a configuração inicial do cartão da série ML por meio do CTC

Conclua estes passos para criar a configuração inicial da placa ML com o Cisco Transport Controller (CTC):

1. Carregue o arquivo de configuração inicial na TCC2 (Timing Communications and Control 2 Card).

Conclua estes passos:

1. Crie um arquivo de configuração mínimo chamado config-1 para a placa ML.

hostname <host name>

enable secret <password>

line vty 0 4

password <password>

end

2. Clique com o botão direito do mouse na placa ML no slot 4 e escolha IOS startup config no menu de atalho. Veja a seta A na Figura 2.

Figura 2 - Escolha a opção IOS startup config

Quando você escolhe a opção IOS startup config, uma janela é exibida. Consulte a figura 3.

3. Escolha Local > TCC.

Figura 3: Escolher local > TCC

A caixa de diálogo Abrir é exibida.

4. Navegue até o arquivo de configuração inicial que você criou na etapa 1. Veja a figura 4.

Figura 4: Arquivo de configuração inicial

5. Clique em Abrir.

Uma mensagem solicita que você confirme se tem certeza da operação. Consulte a Figura 5.

Figura 5: Prompt para confirmar que você deseja fazer upload do arquivo de configuração

6. Clique em Sim.

A caixa Transferência bem-sucedida é exibida. Consulte a Figura 6.

Figura 6: Transferência bem-sucedida

2. Redefina a placa ML no slot 4 para baixar a configuração inicial do TCC para a placa ML.

Sessão Telnet

Você pode estabelecer uma conexão Telnet das seguintes maneiras:

- Faça Telnet para o endereço IP, 2000 + número de slot.

- Telnet para uma porta de gerenciamento pré-configurada.

- Abra uma sessão no CTC.

Siga estes passos se o endereço IP do ONS 15454 for 10.89.238.191 e a placa ML estiver no slot 5:

1. Escolha Start > Run.

A caixa de diálogo Run é exibida.

2. Digite cmd no campo Abrir da caixa de diálogo Executar e clique em Enter.

Uma janela do DOS é exibida.

3. Emita o comando telnet 10.89.238.191 2005. Consulte a Figura 7.

Figura 7 - Emita o comando Telnet

O prompt de senha é exibido. Consulte a Figura 8.

Figura 8: Prompt de senha

4. Digite a senha atribuída ao terminal virtual no momento da configuração inicial.

Ao acessar a placa ML-Series pela interface de gerenciamento, você deve ter conexão direta ou estar na mesma rede. Se você configurou o endereço IP da interface de gerenciamento para uma placa ML-Series como 10.10.10.1, execute o comando telnet 10.10.10.1 para configurar a sessão Telnet.

Para acessar a placa ML-Series através do CTC, clique com o botão direito do mouse na placa ML-Series na exibição de nó 15454 e escolha Open IOS Connection no menu de atalho. Veja a seta B na Figura 2.

Como alternativa, você pode usar o ícone Open IOS Connection na barra de ferramentas. Nesse caso, siga estes passos:

1. Clique no ícone Abrir conexão do IOS. Veja a seta na Figura 9.

Figura 9 - Ícone da barra de ferramentas CTC

A janela Select Node and Slot (Selecionar nó e slot) é exibida. Consulte a Figura 10.

Figura 10 - Selecione o nó e o slot

2. Escolha o nó necessário na lista Selecionar nó para sessão do IOS.

Escolha o slot necessário na lista Selecionar slot.

3. Click OK.

Uma janela Verificação de acesso do usuário é exibida. Consulte a Figura 11.

Figura 11 - Conexão do IOS da placa ML-Series

4. Digite a senha e clique em Enter.

Como medida de segurança, inicialmente, as linhas vty que o Telnet usa não estão totalmente configuradas. Para obter acesso Telnet, você deve configurar as linhas vty através da conexão de console serial ou carregar um arquivo de configuração de inicialização que configura as linhas vty. Se você não fizer isso, a sessão Telnet exibirá uma mensagem de erro. Consulte a Figura 12.

Figura 12 - Mensagem de erro exibida quando as linhas VTY não estão configuradas

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems