Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Aprimoramento de segurança

Compatibilidade com versões anteriores

Regras de configuração do processador

Caminho de atualização de software e processador para sistemas ONS 15454 SONET

Caminho de atualização de software e processador para sistemas ONS 15454 SDH

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento compara os recursos estendidos de segurança para Timing, Communications e Control Card, versão Two Plus (TCC2P) e Timing, Communications e Control Card versão dois (TCC2).

O TCC2P é um processador de sistema de próxima geração para a Plataforma de Provisionamento Multisserviço (MSPP - Multiservice Provisioning Platform) Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ONS 15454

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Aprimoramento de segurança

O Cisco TCC2P oferece melhorias de segurança adicionais. Os aprimoramentos permitem configurar:

- A interface Ethernet do painel frontal (consulte a seta B na Figura 1).

- A interface Ethernet de conexão elétrica traseira ou de montagem frontal (traseira/FMEC).

Você pode configurar as interfaces como regeneradores (consulte a seta A na Figura 1). Como alternativa, você pode provisionar a interface Ethernet traseira/FMEC com endereços IP e MAC individuais para o acesso separado de canais de comunicação de dados e embarcações (DCC). A interface Ethernet traseira é a porta LAN terminada em pinos de quebra-fio no chassi ANSI e a porta LAN FMEC no chassi ETSI.

Você pode configurar comportamentos diferentes para as interfaces frontal e traseira/FMEC:

- Modo seguro (independente)—No modo seguro, as portas dianteira e traseira/FMEC atuam independentemente, porque existem dois endereços MAC e IP diferentes. Esse comportamento permite selecionar o nível de acesso entre a porta Ethernet frontal e a porta Ethernet traseira/FMEC, que é normalmente conectada à WAN.

- Modo de repetidor (operação padrão)—O modo de repetidor permite que as portas dianteira e traseira/FMEC atuem como repetidores, devido a um único endereço MAC e IP. A interface Ethernet frontal pode acessar a interface traseira/FMEC.

Esta é uma lista de diferentes estados de porta com os quais você pode configurar as interfaces frontal e traseira/FMEC:

- Você pode ativar ou desativar somente a interface frontal.

- Você pode ativar ou desativar somente a interface traseira/FMEC.

- Você pode ativar ou desativar ambas as interfaces, a frente e a traseira/FMEC Ethernet.

Figura 1 - Placa ONS 15454 TCC2 Plus

Compatibilidade com versões anteriores

TCC2P tem compatibilidade com versões anteriores do ONS 15454 versão 4.0.0. A funcionalidade do TCC2P é equivalente à do TCC2. Se quiser suporte para recursos de segurança avançados, você deve usar o ONS 15454 versão 5 ou posterior.

TCC2P pode interoperar com TCC2. A mesma rede pode conter nós que operam TCC2P e nós que operam TCC2. O mesmo nó também pode operar com TCC2 para TCC2P.

Regras de configuração do processador

O ONS 15454 versão 4.0.x e posterior suporta o TCC2P. Lembre-se destes pontos:

- O TCC2P opera com o conjunto de recursos TCC2 para ONS 15454 versão 4.0.x a 4.7.x.

- O TCC2P suporta o conjunto de recursos avançados para ONS 15454 versão 5.0 e posterior.

O TCC2P é compatível com todas as placas de conexão cruzada, placas de entrada/saída e versões de montagem de prateleira. Para atualizações do processador, use as cargas de software de transição apropriadas.

Você não precisa atualizar as placas TCC2 para TCC2P a menos que precise dos recursos adicionais.

Caminho de atualização de software e processador para sistemas ONS 15454 SONET

A Tabela 1 indica que você pode atualizar diretamente para o ONS 15454 versão 5.0.x para o ONS 15454 SONET se:

- Você usa R4.0.x ou 4.1.x com TCC+.

- Você usa R4.0.x, R4.1.x, R4.5.x, R4.6.x ou R4.7.x com TCC2 ou TCC2P.

Com base na Tabela 1, aqui está o caminho de upgrade do processador:

- Você pode atualizar do TCC para TCC2 ou TCC2P. No entanto, é necessário primeiro fazer a transição para o ONS 15454 versão 2.2.2 (TCC+) antes de atualizar para o ONS 15454 versão 4.0.x ou 4.1.x (TCC2 ou TCC2P).

- Você pode atualizar do TCC+ para TCC2 ou TCC2P quando usar o ONS 15454 versão 4.0.x ou 4.1.x.

- Você pode atualizar de TCC2 para TCC2P quando usar ONS 15454 versão 4.0.x, 4.1.x, 4.6.x, 4.7.x ou 5.0.x.

Tabela 1 - Caminho de atualização de software e processador para ONS 15454 SONET

TCC

TCC+

TCC2

TCC2P

R1.0.x

X

-

-

-

R2.0.x

X

-

-

-

R2.1.x

X

-

-

-

R2.2.x

X

X

-

-

R2.3.x

X

X

-

-

R3.0.x

-

X

-

-

R3.1.x

-

X

-

-

R3.2.x

-

X

-

-

R3.3.x

-

X

-

-

R3.4.x

-

X

-

-

R4.0.x

-

X

X

X

R4.1.x

-

X

X

X

R4.5.x

-

-

X

X

R4.6.x

-

-

X

X

R4.7.x

-

-

X

X

R5.0.x

-

-

X

X

Caminho de atualização de software e processador para sistemas ONS 15454 SDH

A Tabela 2 indica que você pode atualizar diretamente para ONS 15454 versão 5.0.x para ONS 15454 SDH do ONS 15454 versão 4.0.x, 4.1.x, 4.5.x, 4.6.x ou 4.7.x com TCC2.

Com base na Tabela 2, este é o caminho de upgrade do processador:

- Quando você usa o ONS 15454 versão 3.3.x ou 3.4.x, você pode atualizar do TCC-I para TCC2 ou TCC2P. No entanto, é necessário primeiro fazer a transição para o ONS 15454 versão 4.0.x (TCC2) antes de atualizar para o ONS 15454 versão 4.0.x ou posterior (TCC2 ou TCC2P).

- Você pode atualizar do TCC-I para TCC2 ou TCC2P quando usar o ONS 15454 versão 4.0.x.

- Você pode atualizar do TCC2 para o TCC2P quando usar o ONS 15454 versão 4.0.x, 4.1.x, 4.6.x e 5.0.x.

Tabela 2 - Caminho de atualização de software e processador para ONS 15454 SDH

TCC-I

TCC2

TCC2P

R3.3.x

X

-

-

R3.4.x

X

-

-

R4.0.x

X

X

X

R4.1.x

-

X

X

R4.5.x

-

X

X

R4.6.x

-

X

X

R4.7.x

-

X

X

R5.0.x

-

X

X

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems